High

アドバイザリーID : cisco-sa-fxos-sbbyp-KqP6NgrE

初公開日 : 2020-10-21 16:00

最終更新日 : 2020-10-23 13:31

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvt31177 CSCvt31178

CVE-2020-3458

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

2020年10月23日からの更新：シスコは、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションのコードトレイン9.13および9.14に推奨される修正済みリリースに影響を与える可能性がある、新しいCisco適応型セキュリティアプライアンス(ASA)の脆弱性を認識しました。詳細については、Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス ソフトウェアの SSL/TLS におけるサービス妨害の脆弱性を参照してください。

Firepower 1000 シリーズおよび Firepower 2100 シリーズアプライアンス向けの Cisco 適応型セキュリティアプライアンスおよび Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアにおける複数の脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者がセキュアブートメカニズムをバイパスする可能性があります。

これらの脆弱性は、セキュアブートプロセスの保護が不十分であることに起因します。攻撃者は、デバイスのブートプロセス中に参照される特定のファイルにコードをインジェクトすることにより、これらの脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は信頼チェーンを破り、デバイスのブートプロセスにコードをインジェクトします。このコードはブートのたびに実行され、リブート後も永続性が維持されます。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fxos-sbbyp-KqP6NgrE

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、次の製品で実行中の Cisco ASA ソフトウェアおよび Cisco FTD ソフトウェアに影響を及ぼします。

- Firepower 1000 シリーズ アプライアンス

- Firepower 2100 シリーズ アプライアンス

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

FXOS を実行している Firepower 4100 シリーズアプライアンスおよび Firepower 9300 シリーズアプライアンスについては、次のアドバイザリを参照してください。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fxos-sbbp-XTuPkYTn

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響を及ぼさないことを確認しました。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列に Cisco ソフトウェアのリリースを示します。右の列は、そのリリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性に該当するかどうかと、これらの脆弱性に対処するための修正を含むリリースを示します。

Firepower 1000 シリーズおよび Firepower 2100 シリーズ用の ASA ソフトウエア

Cisco ASA ソフトウェア リリース

これらの脆弱性に対する最初の修正リリース

9.8

9.8.4.26

9.9

9.9.2.80

9.10

9.10.1.43

9.12

9.12.4.3

9.13

9.13.1.13

9.14

9.14.1.15

注：Firepower 1000シリーズアプライアンスはASAソフトウェアリリース9.13で最初にサポートされ、Firepower 2100シリーズアプライアンスはASAソフトウェアリリース9.8で最初にサポートされました。

Firepower 1000 シリーズおよび Firepower 2100 シリーズ用の FTD ソフトウエア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

これらの脆弱性に対する最初の修正リリース

6.2.21 より前

修正済みリリースに移行。

6.2.2

修正済みリリースに移行。

6.2.3

修正済みリリースに移行。

6.3.0

6.3.0.6（リリース予定）

6.4.0

6.4.0.10

6.5.0

6.5.0.5（リリース予定）

6.6.0

6.6.1

注：Firepower 1000シリーズアプライアンスは最初にFTDソフトウェアリリース6.4.0でサポートされ、Firepower 2100シリーズアプライアンスは最初にFTDソフトウェアリリース6.2.1でサポートされました。

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェアリリース 6.0.1 以前および 6.2.0、6.2.1 については、ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。これらの脆弱性が修正済みのサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でのシステム セキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fxos-sbbyp-KqP6NgrE

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

[サマリー（Summary）] セクションを更新し、コードトレイン 9.13 および 9.14 に推奨される修正リリースに影響を与える新たな脆弱性の情報を入手してください。

要約

Final

2020-OCT-23

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 10月 21日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。