Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-fxos-cmdinj-pqZvmXCr

初公開日 : 2020-10-21 16:00

最終更新日 : 2020-10-23 13:21

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvt69369 CSCvt74037

CVE-2020-3457

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

2020年10月23日からの更新：シスコは、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションのコードトレイン9.13および9.14に推奨される修正済みリリースに影響を与える可能性がある、新しいCisco適応型セキュリティアプライアンス(ASA)の脆弱性を認識しました。詳細については、Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス ソフトウェアの SSL/TLS におけるサービス妨害の脆弱性を参照してください。

Cisco FXOSソフトウェアのCLIの脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が、root権限で実行される任意のコマンドを注入する可能性があります。

この脆弱性は、ユーザが提供するコマンドの入力の不十分な検証に起因します。攻撃者は、デバイスに認証され、巧妙に細工された入力を該当コマンドに送信することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。攻撃者がエクスプロイトに成功すると、基盤となるオペレーティングシステムで、ルート権限を使用してコードが実行される危険性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fxos-cmdinj-pqZvmXCr

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性は次のプラットフォームで実行されているCisco FXOSソフトウェアに影響を与えました。

- Firepower 1000 シリーズ アプライアンス

- Firepower 2100 シリーズ アプライアンス

- Firepower 4100 シリーズ アプライアンス

- Firepower 9300 シリーズ アプライアンス

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

Firepower 1000 シリーズおよび 2100 シリーズ アプライアンスは、基盤となるオペレーティングシステムとして Cisco FXOS ソフトウェアを使用します。これは、Cisco ASA ソフトウェアの統合イメージバンドルまたは Cisco FTD ソフトウェアの統合イメージバンドルに含まれています。

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースを示します。

Firepower 1000シリーズおよびFirepower 2100シリーズ用ASAソフトウェア：CSCvt74037

Cisco ASA ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

9.8

9.8.4.29

9.9

9.9.2.80

9.10

9.10.1.40

9.12

9.12.4.3

9.13

9.13.1.13

9.14

脆弱性なし

注:Firepower 1000シリーズおよび2100シリーズアプライアンスでは、9.8リリースより前のASAソフトウェアは実行されません。

Firepower 1000シリーズおよびFirepower 2100シリーズ用FTDソフトウェア：CSCvt74037

Cisco FTD ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.2.11 より前

修正済みリリースに移行。

6.2.2

修正済みリリースに移行。

6.2.3

修正済みリリースに移行。

6.3.0

6.3.0.6（リリース予定）

6.4.0

6.4.0.9

6.5.0

6.5.0.5（リリース予定）

6.6.0

脆弱性なし

注:Firepower 1000シリーズおよび2100シリーズアプライアンスでは、6.2.1リリースより前のFTDソフトウェアは実行されません。

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェアリリース 6.0.1 以前および 6.2.0、6.2.1 については、ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

Firepower 4100シリーズおよびFirepower 9300セキュリティアプライアンス用FXOSソフトウェア：CSCvt69369

Cisco FXOS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

2.2 より前

修正済みリリースに移行。

2.2

修正済みリリースに移行。

2.3

修正済みリリースに移行。

2.4

2.4.1.266

2.6

2.6.1.204

2.7

2.7.1.131

2.8

2.8.1.125

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fxos-cmdinj-pqZvmXCr

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

[サマリー（Summary）] セクションを更新し、コードトレイン 9.13 および 9.14 に推奨される修正リリースに影響を与える新たな脆弱性の情報を入手してください。

要約

Final

2020-OCT-23

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 10月 21日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。