High

アドバイザリーID : cisco-sa-ftdfmc-dos-NjYvDcLA

初公開日 : 2020-10-21 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvq11282

CVE-2020-3499

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアのライセンスサービスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がサービス妨害（DoS）状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、該当システムによるシステムリソース値の不適切な処理に起因します。攻撃者は、悪意のある要求をターゲットシステムに送信することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当システムを無応答の状態にし、その結果、デバイスを手動で再起動するまで DoS 状態が続くことになります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftdfmc-dos-NjYvDcLA

このアドバイザリは、17 件の脆弱性に関する 17 件のシスコ セキュリティ アドバイザリを含む、2020 年 10 月に公開された Cisco ASA、FMC および FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: October 2020 Cisco ASA, FMC, and FTD Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、接続ライセンスを使用するように設定されたシスコデバイスで実行されている Cisco FMC ソフトウェアに影響します。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコでは、この脆弱性が Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェアまたは Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアに影響を及ぼさないことを確認しています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしました。お客様は、ライセンスを購入したソフトウェアバージョンと機能セットをインストールし、サポートを受ける必要があります。このようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセス、またはその他の方法で使用することにより、お客様はシスコソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意するものとします。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

さらに、お客様は、有効なライセンスを持つソフトウェアをダウンロードする必要があります。このソフトウェアは、シスコから直接、またはシスコ認定リセラーやパートナーを通じて購入できます。ほとんどの場合、これは以前に購入したソフトウェアへのメンテナンスアップグレードです。無償のセキュリティソフトウェアアップデートでは、新しいソフトウェアライセンス、追加のソフトウェアフィーチャセット、またはメジャーリビジョンアップグレードの権利はお客様に付与されません。

ソフトウェアアップグレードを検討する際は、Cisco Security Advisoriesページから入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害の可能性と完全なアップグレードソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあることを確認し、現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースでも引き続き適切にサポートされていることを確認する必要があります。情報が明確でない場合は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)または契約したメンテナンスプロバイダーに連絡することをお勧めします。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコソフトウェアのリリースを記載しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、およびそれらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco FMC ソフトウェア

Cisco FMC ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正済みリリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.2.2^1より前

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.2.2

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

6.2.3（2015年12月）

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行します。

6.3.0

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.4.0（2015年11月）

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

6.5.0（2015年10月）

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行。

6.6.0

脆弱性はありません。

6.6.1

1. Cisco FMCおよびFTDソフトウェアリリース6.0.1以前、ならびにリリース6.2.0および6.2.1は、ソフトウェアメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftdfmc-dos-NjYvDcLA

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 10月 21日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。