High

アドバイザリーID : cisco-sa-ftd-snmp-dos-R8ENPbOs

初公開日 : 2020-10-21 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvu80370

CVE-2020-3533

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower Threat Defense(FTD)ソフトウェアのSimple Network Management Protocol(SNMP)入力パケットプロセッサの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスを突然再起動させる可能性があります。

この脆弱性は、SNMPポーリング負荷が高い場合に十分なメモリ管理保護が提供されていないことに起因します。攻撃者は、該当デバイスの管理インターフェイスを介してSNMPデーモンに高レートのSNMP要求を送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はSNMPデーモンプロセスで大量のシステムメモリを消費し、予期しないデバイス再起動を引き起こし、サービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、SNMPのすべてのバージョンに影響します。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。本脆弱性に対処する回避策がいくつかあります。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftd-snmp-dos-R8ENPbOs

このアドバイザリは、17 件の脆弱性に関する 17 件のシスコ セキュリティ アドバイザリを含む、2020 年 10 月に公開された Cisco ASA、FMC および FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。シスコのイベント対応：2020 年 10 月に公開された Cisco ASA、FMC および FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドル。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco FTD ソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行しており、デバイス管理インターフェイスで SNMP が設定されているシスコ製品に影響します。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

SNMP が設定されているかどうかの確認

オプション 1：CLI の使用

Cisco FTD ソフトウェアを実行しているデバイスで、show running-config snmp CLI コマンドを使用します。このコマンドは診断 CLI モードからのみ使用できます。診断 CLI モードに入るには、通常の Cisco FTD CLI で system support diagnostic-cli コマンドを使用します。snmp-server ホスト管理アドレスが設定されている場合、次の例に示すように、デバイスは脆弱であると見なされます。

ftd# show running-config snmp

snmp-server enable

snmp-server host management 192.168.1.5

オプション 2：Firepower Management Center GUI を使用する

Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアを実行しているデバイスで、[デバイス（Devices）] > [プラットフォーム設定（Platform Settings）] > [SNMPサーバの有効化（Enable SNMP Servers）] の順に選択します。[ホスト（hosts）] タブの SNMP サーバのインターフェイスが Cisco FTD 管理インターフェイス用に設定されている場合、デバイスには脆弱性が存在すると考えられます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

シスコでは、この脆弱性が Cisco 適応型セキュリティアプライアンス（ASA）ソフトウェアおよび CiscoFirepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響しないことを確認しています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

管理者は、Cisco FTD デバイスの管理インターフェイスへの SNMP ポーリングを無効にできます。

修正済みソフトウェア

シスコでは、このアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、シスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーまたはパートナーからそのソフトウェアの有効なライセンスを取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコ ソフトウェアのリリースを記載しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、およびそれらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.2.21 より前

脆弱性なし

修正済みリリースに移行します。

6.2.2

脆弱性なし

修正済みリリースに移行します。

6.2.3

脆弱性なし

修正済みリリースに移行します。

6.3.0

脆弱性なし

修正済みリリースに移行します。

6.4.0

脆弱性なし

修正済みリリースに移行します。

6.5.0

脆弱性なし

修正済みリリースに移行します。

6.6.0

6.6.1

6.6.1

1. Cisco FMCおよびFTDソフトウェアリリース6.0.1以前、およびリリース6.2.0および6.2.1は、ソフトウェアメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でセキュリティテストを実施中に、Santosh Krishnamurthy によって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftd-snmp-dos-R8ENPbOs

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020-OCT-21

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。