High

アドバイザリーID : cisco-sa-ftd-inline-dos-nXqUyEqM

初公開日 : 2020-10-21 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvt02409

CVE-2020-3577

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

インラインペアまたはパッシブモードのいずれかとして設定されているインターフェイス用の Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアの入力パケット処理パスにおける脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者がサービス妨害（DoS）状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、イーサネットフレームが処理されるときの検証が不十分であることに起因するものです。攻撃者は、該当デバイスを介して悪意のあるイーサネットフレームを送信することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトが成功すると、攻撃者は次のいずれかの操作を行う可能性があります。

- デバイスの/ngfwパーティションを設定します。完全な/ngfwパーティションを設定すると、管理者がデバイスにログインできない（コンソールポートを介したログインを含む）か、デバイスが正しく起動できなくなる可能性があります。注：この状況から回復するには、手動による介入が必要です。この状況のデバイスの復旧については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）にお問い合わせください。

- プロセスのクラッシュの原因：プロセスのクラッシュにより、デバイスがリロードされます。リロード後にデバイスを復旧するために手動で介入する必要はありません。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftd-inline-dos-nXqUyEqM

このアドバイザリは、17 件の脆弱性に関する 17 件のシスコ セキュリティ アドバイザリを含む、2020 年 10 月に公開された Cisco ASA、FMC および FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: October 2020 Cisco ASA, FMC, and FTD Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、次のモードのうち少なくとも 1 つで設定されているインターフェイスを備えた Cisco FTD ソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行しているシスコ製品に影響を与えます。

- インライン ペア

- タップ付きインライン ペア

- Passive

- パッシブ（ERSPAN）

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

インラインペアが設定されているかどうかの確認

このセクションでのチェックは、インラインペアとタップ付きインラインペアの両方を対象としています。

オプション 1：CLI の使用

show inline-set CLI コマンドを使用します。コマンドが 1 つでも Interface-Pair を返す場合、デバイスには脆弱性が存在します。出力が空の場合、またはコマンドが存在しない場合は、デバイスに脆弱性は存在しません。次の例は、イーサネット 1/6 およびイーサネット 1/8 が設定されているインターフェイスがあるインラインペアを備えたデバイスの出力を示します。

> show inline-set

Inline-set Inline-Pair-1

Mtu is 1500 bytes

Failsafe mode is on/activated

Failsecure mode is off

Tap mode is off

Propagate-link-state option is on

hardware-bypass mode is disabled

Interface-Pair[1]:

Interface: Ethernet1/6 "INSIDE"

Current-Status: UP

Interface: Ethernet1/8 "OUTSIDE"

Current-Status: UP

Bridge Group ID: 509

>

オプション2:Cisco Firepower Management Center(FMC)GUIの使用

[デバイス（Devices）] > [デバイス管理（Device Management）] > [デバイスの編集（Edit Device）] > [インラインセット（Inline Sets）] の順に選択し、インターフェイスペアが設定されているかどうか確認します。

注：インラインセットは、Cisco Firepower Device Manager(FDM)を使用して設定できません。

パッシブインターフェイスが設定されているかどうかの確認

このセクションでのチェックは、パッシブおよびパッシブ（ERSPAN）インターフェイスの両方を対象としています。

オプション 1：CLI の使用

system support diagnostic-cli コマンドを使用して、Lina CLI にアクセスします。次に、show running-config interface | include mode passiveコマンドを発行します。コマンドにより出力が返される場合は、1 つ以上のパッシブインターフェイスが設定されており、デバイスに脆弱性が存在します。このコマンドで返される出力が空の場合、そのデバイスに脆弱性はありません。次の例では、1 つのパッシブインターフェイスが設定されているデバイスの show running-config interface | include mode passiveコマンドを、パッシブインターフェイスが1つ設定されているデバイスで実行します。

ftd# show running-config interface | include mode passive

mode passive

オプション2:Cisco FMC GUIまたはFDM GUIを使用する

Cisco FMC GUI で、[デバイス（Devices）] > [デバイス管理（Device Management）] > [デバイスの編集（Edit Device）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [物理インターフェイスの編集（Edit Physical Interface）] の順に選択して、いずれかのインターフェイスがパッシブモードに設定されているかどうかを確認します。

Cisco FDM GUI で、[デバイス（Devices）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [物理インターフェイスの編集（Edit Physical Interface）] の順に選択して、いずれかのインターフェイスがパッシブモードに設定されているかどうかを確認します。[モード（Mode）]ドロップダウンメニューが存在しない場合、プラットフォームでパッシブインターフェイスが設定できないため、デバイスに脆弱性は存在しません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア

- Firepower Management Center（FMC）ソフトウェア

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコソフトウェアのリリースを記載しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、およびそれらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.2.21 より前

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.2.2

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.2.3

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.3.0

6.3.0.6（リリース予定）

修正済みリリースに移行。

6.4.0

6.4.0.10

修正済みリリースに移行。

6.5.0

6.5.0.5（リリース予定）

修正済みリリースに移行。

6.6.0

6.6.1

6.6.1

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェアリリース 6.0.1 以前および 6.2.0、6.2.1 については、ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftd-inline-dos-nXqUyEqM

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 10月 21日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。