High

アドバイザリーID : cisco-sa-ftd-dos-2-sS2h7aWe

初公開日 : 2020-05-06 16:00

最終更新日 : 2020-06-02 21:15

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvq78828

CVE-2020-3179

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアに搭載されている Generic Routing Encapsulation（GRE）で脆弱性が確認されました。認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスでサービス妨害（DoS）状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、 GRE を通過する IPv6 トラフィックが処理されるときのメモリ処理エラーに起因します。GRE を通過する IPv6 パケットが細工され、 IPv4 または IPv6 ペイロードを使用して該当システムを通って送信されると、この脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。エクスプロイトに成功すると、該当デバイスのリロードを引き起こすことが可能になり、その結果 DoS 状態に陥る可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftd-dos-2-sS2h7aWe

このアドバイザリは、2020 年 5 月 に公開された Cisco ASA、FMC、FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。このアドバイザリバンドルには、12 件の脆弱性に関する 12 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが記載されています。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: May 2020 Cisco ASA, FMC, and FTD Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco FTD ソフトウェアリリース 6.3.0 および 6.4.0 に影響します。

注：LINA エンジンの GRE トンネルカプセル化解除機能は、Cisco FTD ソフトウェアリリース 6.3.0 で導入されました。この機能はデフォルトでイネーブルになっており、ディセーブルにできません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコでは、この脆弱性が Cisco 適応型セキュリティアプライアンス（ASA）ソフトウェアおよび CiscoFirepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響しないことを確認しています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

ただし、緩和策の 1 つとして、GRE トンネル型フローに対するカプセル化解除をバイパスするという選択肢もあります。カプセル化解除機能をバイパスするには、 FMC GUI から次の手順を実行します。

1. [ポリシー（Policies）] をクリックし、[アクセス制御（Access Control）] で [プレフィルタ（Prefilter）] を選択します。

2. デバイスに割り当てたアクセスポリシーに関連付けられているプレフィルタポリシーで、[編集（Edit）] をクリックします。

3. GRE トンネルのルールタイプアクションを [高速パス（Fastpath）] に変更します。

4. [Save] をクリックします。

5. [Deploy] をクリックします。

注：この設定により、GRE トンネルトラフィックの検出エンジンはバイパスされます。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコソフトウェアのリリースを記載しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、およびそれらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.1.01 より前

該当なし

修正済みリリースに移行。

6.1.0

該当なし

修正済みリリースに移行。

6.2.0

該当なし

修正済みリリースに移行。

6.2.1

該当なし

修正済みリリースに移行。

6.2.2

該当なし

修正済みリリースに移行。

6.2.3

該当なし

6.2.3.16（2020 年 6 月）

Cisco_FTD_Hotfix_DT-6.2.3.16-3.sh.REL.tar

Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_DT-6.2.3.16-3.sh.REL.tar

Cisco_FTD_SSP_Hotfix_DT-6.2.3.16-3.sh.REL.tar

6.3.0

6.3.0.5

6.3.0.6（リリース予定）

Cisco_FTD_Hotfix_AO-6.3.0.6-2.sh.REL.tar

Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_ AO-6.3.0.6-2.sh.REL.tar

Cisco_FTD_SSP_Hotfix_ AO-6.3.0.6-2.sh.REL.tar

6.4.0

6.4.0.6

6.4.0.9

6.5.0

脆弱性なし

6.5.0.5（リリース予定）

Cisco_FTD_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降

Cisco_FTD_SSP_FP1K_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降

Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降

Cisco_FTD_SSP_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降

6.6.0

脆弱性なし

6.6.0

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェア リリース 6.0.1 以前については、メンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でセキュリティ テストを実施中に、Sanmith Prakash によって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftd-dos-2-sS2h7aWe

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

リリース 6.4.0 および 6.5.0 のホットフィックスに関して更新。

修正済みリリース

Final

2020 年 5 月 15 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 年 5 月 6 日

1.2

修正済み FTD リリース 6.4.0 ソフトウェアのリリースに関する情報を更新。

修正済みリリース

Final

2020 年 5 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。