Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-fp2100-arp-dos-kLdCK8ks

初公開日 : 2020-05-06 16:00

最終更新日 : 2020-05-11 15:48

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvr49833 CSCvr43476 CSCvq20910

CVE-2020-3334

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェアの ARPパケット処理および Cisco Firepower 2100 シリーズ セキュリティ アプライアンスのための Cisco Firepower Threat Defense （FTD）ソフトウェアの脆弱性は非認証、隣接した攻撃者により影響を受けたデバイスは影響を受けたデバイスのサービス拒否 （DoS）条件に終って、リロードしますことを可能にする可能性があります。

脆弱性は影響を受けたデバイスの管理インターフェイスによって受信される ARPパケットの不正確な処理が原因です。 攻撃者は影響を受けたデバイスの管理インターフェイスに達する短い時間枠の一連のユニキャスト ARPパケットの送信によってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 正常なエクスプロイトはデバイスは内部システム キープアライブを送信 することを防ぎ、結局デバイスを攻撃者がサービス拒否 （DoS）状態に終ってリロードさせました影響を受けたデバイスのリソースを消費することを可能にする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fp2100-arp-dos-kLdCK8ks

該当製品

脆弱性のある製品

出版物の時に、この脆弱性はソフトウェアが Cisco Firepower 2100 シリーズ セキュリティ アプライアンスで動作する場合、Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア リリースにリリース 9.10.1.37、9.12.3、および 9.13.1.2 より先に該当しました。

出版物の時に、この脆弱性はソフトウェアが Cisco Firepower 2100 シリーズ セキュリティ アプライアンスで動作する場合、先の Cisco Firepower Threat Defense （FTD）ソフトウェア リリースにリリース 6.6.0 より該当しました。

最も完全な、現在の情報についてはこのアドバイザリの上でバグID の詳細 セクションを参照して下さい。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

シスコは、この脆弱性が Cisco 適応型セキュリティ アプライアンスおよび Cisco サービス統合型ルータで実行されている Cisco FTD ソフトウェアには影響を与えないことを確認済みです。

シスコは、この脆弱性が Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響を及ぼさないことを確認しました。

詳細

この脆弱性は Cisco Firepower 2100 シリーズ セキュリティ アプライアンス 管理インターフェイスだけで不正利用されますある場合もあり、攻撃者は不正侵入表面を大幅に減少させる L2 隣接関係がある必要があります。 こういうわけでセキュリティ への影響 定格は中間です。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

パブリケーションの時に、Cisco ASA ソフトウェア リリースは 9.10.1.37、9.12.3、9.13.1.2 および以降はこの脆弱性のための修正が含まれていました。

パブリケーションの時に、Cisco FTD ソフトウェアは 6.4.0.9 （2020 年 5 月）、6.5.0.5 （将来のリリース）、6.6.0 および以降はこの vulnerability.1 のための修正が含まれていました

最も完全な、現在の情報についてはこのアドバイザリの上でバグID の詳細 セクションを参照して下さい。

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェア リリース 6.0.1 以前については、メンテナンスが終了しています。 この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。 インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。 インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Cisco TAC のサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fp2100-arp-dos-kLdCK8ks

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.1

Firepower 2100 シリーズ セキュリティ アプライアンスだけ影響を受けていること明白にされる。

脆弱性のある製品

最終版

2020-MAY-11

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020-MAY-06

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。