Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-famp-ZEpdXy

初公開日 : 2020-06-17 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvt98752 CSCvt98750 CSCvt98749

CVE-2020-3350

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco AMP for Endpoints およびハマグリ ウイルス対策のエンドポイント ソフトウェアの脆弱性はシステムの任意ファイルを削除するために実行ソフトウェアを引き起こす認証された、ローカル攻撃者を可能にする可能性があります。

脆弱性は発生する可能性がある競合状態が原因です悪意のあるファイルをスキャンするとき。 ローカル シェル アクセスを用いる攻撃者は競合状態を誘発する可能性があるスクリプトの実行によってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 正常なエクスプロイトは攻撃者に普通削除する特権がシステム不安定な状態を生成 するか、またははたらくことを止めさせますエンドポイント ソフトウェアをないこと攻撃者がシステムの任意ファイルを削除することを可能にする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-famp-ZEpdXy

該当製品

脆弱性のある製品

パブリケーションの時に、この脆弱性は最初の修復されたリリース前に以下の製品に影響を及ぼしました:

- Cisco AMP for Endpoints （MacOS および Linux）

- ClamAV

この脆弱性は監査 ポリシー モードを使用しているエンドポイントで不正利用することができません。

最も完全な、現在の情報についてはこのアドバイザリの上でバグID の詳細 セクションを参照して下さい。

on Cisco 影響を与えて下さい AMP for Endpoints （Windows）に

Cisco バグ ID CSCvt98752 はこの脆弱性のためのプルーフ オブ コンセプト エクスプロイト コードの Windows コネクタの完全な影響を調査するために上がりました。 RACK911 パブリケーションに（出典に説明がある）説明があるメソッドがプロセスにまたはプロセスとしてロードされるファイルを検疫するために Windows コネクタを強制するのに使用することができません。 ただし、それらはコネクタの継続されたオペレーションに必要であるサポート ファイルに影響を与えることができます。 チームはこの問題に対処するために潜在的解決能力を調査しています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）

- Web セキュリティ アプライアンス（WSA）

- Immunet

詳細

Cisco AMP for Endpoints は偶然正当 なアプリケーションおよびオペレーティング システム コンポーネントをブロックするか、または検疫することを防ぐようにガードレールとして知られている機能があります。 この脆弱性はガードレール機能がバイパスできる堅い競合状態を含みます。

Cisco ESA および Cisco WSA が影響を受けていないが、サード パーティ ウイルス対策エンジンによって統合のに使用することができます。 それらのエンジンは対応したウイルス対策プロバイダによって固定ソフトウェアのバージョンにアップグレードする必要があります。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

パブリケーションの時に、この脆弱性は次のバージョン解決されました（および以降）で:

- Cisco AMP for Endpoints - Linux バージョン 1.12.4

- Cisco AMP for Endpoints - MacOS バージョン 1.12.4

- ClamAV バージョン 0.103 および 0.102.4

最も完全な、現在の情報についてはこのアドバイザリの上でバグID の詳細 セクションを参照して下さい。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、アドバイザリで説明されている脆弱性に対して概念実証段階のエクスプロイト コードが入手可能であることを認識しています。

このアドバイザリで説明されている脆弱性の悪用に関する情報は Cisco PSIRT に寄せられていません。

出典

この脆弱性はディレクトリ接合点および symlinks の使用によるウイルス対策の不正利用の RACK911 によってパブリケーションを検討するとき検出されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-famp-ZEpdXy

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020-JUN-17

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。