Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-dcnm-bypass-dyEejUMs

初公開日 : 2020-07-29 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvt41161

CVE-2020-3382

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Data Center Network Manager（DCNM）の REST API で脆弱性が確認されました。認証されていないリモートからの攻撃者が、該当デバイスで管理者権限を使って認証をバイパスし、任意のアクションを実行する可能性があります。

この脆弱性は、静的暗号キーが複数のインストール間で共有されることに起因します。攻撃者は、静的キーを使用して有効なセッショントークンを巧妙に作成することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者は、REST API を介して管理者権限で任意のアクションを実行できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-bypass-dyEejUMs

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、.ova または .iso インストーラを使用してインストールされたすべての Cisco DCNM アプライアンスのすべての展開モードに影響を及ぼします。

この脆弱性の影響を受けるのは、Cisco DCNM ソフトウェアのリリース 11.0(1)、11.1(1)、11.2(1)、および 11.3(1) です。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

お客様によって提供されたオペレーティングシステムに、Windows または Linux の DCNM インストーラを使用してインストールされた Cisco DCNM インスタンスは、この脆弱性の影響を受けないことが確認されています。

また、この脆弱性が Cisco DCNM ソフトウェア リリース 7.x および 10.x には影響しないことも確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

Cisco DCNM ソフトウェアのリリース 11.4(1) 以降では、この脆弱性は修正されています。

Cisco.com の Software Center からソフトウェアをダウンロードするには、次の手順を実行します。

1. [すべてを参照（Browse All）] をクリックします。

2. [クラウドおよびシステムの管理（Cloud and Systems Management）] > [データセンターインフラストラクチャの管理（Data Center Infrastructure Management）] > [Data Center Network Manager] の順に選択します。

3. Data Center Network Manager のページの左側にあるペインからリリースを選択します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-bypass-dyEejUMs

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 年 7 月 29 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。