Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-cws-inject-6YTdx7AO

初公開日 : 2020-02-19 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.9

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvr84279

CVE-2020-3154

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco クラウド Web セキュリティ（CWS）の Web UI の脆弱性は任意 SQL クエリを実行する認証される、リモート攻撃者可能にする可能性があります。

ウェブベースの管理インターフェイスが不適当に SQL 値を検証するので存在 する脆弱性。 認証された攻撃者は影響を受けたデバイスに悪意のある要求を送信 するこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 エクスプロイトは攻撃者が値のか基になるデータベースからの戻り値を修正することを可能にする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cws-inject-6YTdx7AO

該当製品

脆弱性のある製品

パブリケーションの時に、この脆弱性は基づくクラウドである Cisco CWS に影響を与えました。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

Cisco によっては基づくクラウドである Cisco CWS のこの脆弱性が当たりました。 ユーザの対処は必要ありません。 サービス GUI のヘルプ機能を使用すると、現在の修復ステータスやソフトウェアバージョンを確認できます。

その他の情報が必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Cisco TAC のサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cws-inject-6YTdx7AO

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020-February-19

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。