Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-cont-sec-gui-dos-nJ625dXb

初公開日 : 2020-03-04 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvs33306 CSCvs33296 CSCvq96943

CVE-2020-3164

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco AsyncOS for Cisco Email Security Appliance(ESA)、Cisco Web Security Appliance(WSA)、およびCisco Content Security Management Appliance(SMA)のWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモート攻撃者が該当デバイスで高いCPU使用率を発生します。

この脆弱性は、特定のHTTP要求ヘッダーの不適切な検証に起因します。攻撃者は、不正なHTTP要求を該当デバイスに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトが成功すると、攻撃者はGUIプロセスに対してCPU使用率が高い状態を長引かせる可能性があります。 この脆弱性の不正利用に成功すると、影響を受けるデバイスは引き続き動作しますが、応答時間と全体的なパフォーマンスが低下する可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cont-sec-gui-dos-nJ625dXb

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、該当するソフトウェアバージョンを実行している次のシスコ製品に影響を与えました。

- Cisco ESAおよびCisco Cloud Email Securityリリース13.0.0-392以前

- Cisco WSAリリース12.0.1-268以前

- Cisco SMAリリース13.6.0より前

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、シスコのVijay Kumar D Vの社内セキュリティテストで発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cont-sec-gui-dos-nJ625dXb

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020 年 3 月 4 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。