Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-caf-file-mVnPqKW9

初公開日 : 2020-06-03 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvr30027

CVE-2020-3237

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOx アプリケーション 環境の Ciscoアプリケーション フレームワーク コンポーネントの脆弱性は影響を受けたデバイスで動作しているバーチャル例の任意ファイルを上書きする認証された、ローカル攻撃者を可能にする可能性があります。

脆弱性は不十分なパス制限適用が原因です。 攻撃者はアプリケーション パッケージに巧妙に細工されたファイルを含めることによってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 エクスプロイトは攻撃者がファイルを上書きすることを可能にする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-caf-file-mVnPqKW9

該当製品

脆弱性のある製品

パブリケーションの時に、この脆弱性はリリース 1.9.0 以前の Cisco IOx アプリケーション フレームワーク リリースを実行した場合以下のシスコ製品に影響を及ぼしました:

- 800 シリーズ産業用サービス統合型ルータ（産業 ISR）

- 800 シリーズ 統合サービス ルータ（ISR）

- 1000 シリーズ Connected Grid ルータ（CGR1000）計算モジュール

- IC3000 産業計算ゲートウェイ

- 産業イーサネット（IE） 4000 シリーズ スイッチ

- IOS XE ベースのデバイス:

- 1000 シリーズ ISR

- 4000 シリーズ ISR

- ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ

- Catalyst 9x00 シリーズ スイッチ

- Catalyst IE3400 険しいシリーズ スイッチ

- 組み込みサービス 3300 シリーズ スイッチ

- IR510 WPAN 産業用ルータ

最も完全な、現在の情報についてはこのアドバイザリの上でバグID の詳細 セクションを参照して下さい。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

パブリケーションの時に、Cisco IOx アプリケーション フレームワーク リリースは 1.9.0 および以降はこの脆弱性のための修正が含まれていました。

最も完全な、現在の情報についてはこのアドバイザリの上でバグID の詳細 セクションを参照して下さい。

次の表は Cisco IOx アプリケーション フレームワーク リリース 1.9.0 か以降をサポートする最初の修正済みソフトウェア リリースを示したものです。

シスコ プラットフォーム

Cisco IOx アプリケーション フレームワーク リリース 1.9.0 または以降のためのその導入されたサポートをリリースして下さい

800 シリーズ産業 ISR

Cisco IOS ソフトウェア リリース 15.9(3)M

800 シリーズ ISR

固定; IOx は Cisco 800 シリーズ ISR の生命の終わりに達しました。

CGR1000 計算モジュール

CGR1000 リリースのための IOx イメージ 1.10.0.6

IC3000 産業計算ゲートウェイ

産業計算ゲートウェイ ソフトウェア リリース 1.2.1

IE 4000 シリーズ スイッチ

Cisco IOS ソフトウェア リリース 15.2.(7a)E0b

IOS XE デバイス:

- 1000 シリーズ ISR

- 4000 シリーズ ISR

- ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ

- Catalyst 9x00 シリーズ スイッチ

- Catalyst IE3400 険しいシリーズ スイッチ

- 組み込みサービス 3300 シリーズ スイッチ

Cisco IOS XE ソフトウェア リリース 17.2(1)

IR510 WPAN 産業用ルータ

IR510 オペレーティング システム リリース 6.1.27

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-caf-file-mVnPqKW9

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020-JUN-03

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。