Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-asaftd-xss-multiple-FCB3vPZe

初公開日 : 2020-10-21 16:00

最終更新日 : 2021-06-28 15:14

バージョン 3.1 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvu75581 CSCvu44910 CSCvu83309 CSCvv13835 CSCvw53796

CVE-2020-3581

CVE-2020-3580

CVE-2020-3583

CVE-2020-3582

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

2021年6月28日の更新：シスコは、CVE-2020-3580に対して公開不正利用コードが存在することを認識し、この脆弱性が活発に不正利用されていることを確認しました。

Cisco適応型セキュリティアプライアンス(ASA)ソフトウェアおよびCisco Firepower Threat Defense(FTD)ソフトウェアのWebサービスインターフェイスにおける複数の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当デバイスのWebサービスインターフェイスのユーザに対してクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスのWebサービスインターフェイスによるユーザ入力の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたリンクをクリックするようにインターフェイスのユーザを誘導することで、これらの脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はインターフェイスのコンテキストで任意のスクリプトコードを実行したり、ブラウザベースの機密情報にアクセスしたりする可能性があります。

注：これらの脆弱性は、特定のAnyConnectおよびWebVPN設定にのみ影響します。詳細については、「脆弱性のある製品」のセクションを参照してください。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-xss-multiple-FCB3vPZe

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、これらの脆弱性は、脆弱性のあるAnyConnectまたはWebVPN設定を使用したCisco ASAソフトウェアまたはFTDソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行しているシスコ製品に影響を与えました。

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

Cisco ASA ソフトウェア

次の表では、左の列に、公開時点で脆弱であったCisco ASAソフトウェアの機能を示します。右側の列に示す各機能の基本設定は、show running-config CLI コマンドを実行すると表示されます。デバイスで脆弱性が存在するリリースが実行されており、これらの機能のいずれかに設定されている場合は、これらの脆弱性の影響を受けます。

Cisco ASA ソフトウェアの機能

脆弱性の存在するコンフィギュレーション

AnyConnect Internet Key Exchange Version 2(IKEv2)リモートアクセス（クライアントサービスを使用）

crypto ikev2 enable <interface_name> client-services port <port #>

AnyConnect SSL VPN

webvpn

enable <interface_name>

クライアントレス SSL VPN

webvpn

enable <interface_name>

Cisco FTD ソフトウェア

次の表では、左の列に、公開時点で脆弱であったCisco FTDソフトウェアの機能を示します。右側の列に示す各機能の基本設定は、show running-config CLI コマンドを実行すると表示されます。デバイスで脆弱性が存在するリリースが実行されており、これらの機能のいずれかに設定されている場合は、これらの脆弱性の影響を受けます。

Cisco FTD ソフトウェアの機能

脆弱性の存在するコンフィギュレーション

AnyConnect Internet Key Exchange Version 2(IKEv2)リモートアクセス(クライアントサービスを使用)1、2

crypto ikev2 enable <interface_name> client-services port <port #>

AnyConnect SSL VPN1、2

webvpn

enable <interface_name>

1.リモートアクセスVPN機能は、Cisco FTDソフトウェアリリース6.2.2で最初にサポートされています。

2. リモートアクセス VPN 機能は、Cisco Firepower Management Center（FMC）で [デバイス（Devices）] > [VPN] > [リモートアクセス（Remote Access）] の順に選択するか、または Cisco Firepower Device Manager（FDM）で [デバイス（Devices）] > [リモートアクセス VPN（Remote Access VPN）] の順に選択すると有効になります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコでは、これらの脆弱性が Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響を及ぼさないことを確認しています。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースが本アドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けたかどうか、およびこれらの脆弱性に対する修正を含むリリースを示します。

注：CVE-2020-3581の修正は不完全であることが判明し、CSCvw53796によって修正および追跡されています。「これらの脆弱性に対する最初の修正リリース」列が更新され、完全な修正が行われました。

Cisco ASA ソフトウェア

Cisco ASA ソフトウェア リリース

これらの脆弱性に対する最初の修正済みリリース

9.61 より前

修正済みリリースに移行。

9.61

修正済みリリースに移行。

9.7^1

修正済みリリースに移行。

9.8

9.8.4.34

9.9

9.9.2.85

9.101

修正済みリリースに移行。

9.12

9.12.4.13

9.13

9.13.1.21

9.14

9.14.2.8

9.15

9.15.1.15

1. Cisco ASA ソフトウェアリリース 9.7 以前および 9.10 については、ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。これらの脆弱性が修正済みのサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

これらの脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.2.21 より前

修正済みリリースに移行。

6.2.2

修正済みリリースに移行。

6.2.3

修正済みリリースに移行。

6.3.0

修正済みリリースに移行。

6.4.0

6.4.0.12 (May 2021)

6.5.0

修正済みリリースに移行。

6.6.0

6.6.42

6.7.0

6.7.0.2

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェアリリース 6.0.1 以前および 6.2.0、6.2.1 については、ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。これらの脆弱性が修正済みのサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

2. 6.6.0コードトレインの最初の修正済みリリースは6.6.3でした。ただし、CSCvx86231に関連するアップグレードの問題のため、推奨リリースは6.6.4です。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team(PSIRT)は、CVE-2020-3580に対して公開されているエクスプロイトコードがあることを認識しており、この脆弱性は積極的に不正利用されています。

出典

次のセキュリティ研究者の方々に感謝いたします。

- RedForce社のAbdulrahman Nour氏とAhmed Aboul-Ela氏、Positive Technologies社のMikhail Klyuchnikov氏とNikita Abramov氏、およびCVE-2020-3580を独自に報告したPhil Purviance氏

- 独立してCVE-2020-3581を報告するMaxim SuslovおよびPhil Purviance

- Phil Purviance（CVE-2020-3582レポート用）

- 独立してCVE-2020-3583を報告するMaxim SuslovおよびPhil Purviance

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-xss-multiple-FCB3vPZe

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

3.1

公開されているエクスプロイトコードが利用可能で、アクティブなエクスプロイトが発生していることを示します。

サマリ、不正利用事例と公式発表

Final

2021年6月28日

3.0

Cisco Bug ID CSCvw53796で追跡されるCVE-2020-3581の修正済みリリース情報を更新。これらのCVEは以前に公開されています。

要約、修正済みソフトウェア、不正利用および公式発表

Final

2021-APR-28

2.0

[サマリー（Summary）] セクションを更新し、コードトレイン 9.13 および 9.14 に推奨される修正リリースに影響を与える新たな脆弱性の情報を入手してください。

要約

Final

2020年10月22日

1.1

CVE-2020-3580のセキュリティ研究者を追加。

出典

Final

2020年10月22日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 10月 21日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。