Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-asaftd-tls-bb-2g9uWkP

初公開日 : 2020-10-21 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvv13993

CVE-2020-3585

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower 1000シリーズファイアウォール用のCisco適応型セキュリティアプライアンス(ASA)ソフトウェアおよびCisco Firepower Threat Defense(FTD)ソフトウェアのTLSハンドラにおける脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が機密情報にアクセスする可能性があります。

この脆弱性は、キー交換にRSAを使用する暗号スイートに対するBleichenbacher攻撃に対する対策の不適切な実装に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたTLSメッセージをデバイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。このメッセージはOracleとして機能し、攻撃者が選択された暗号文による攻撃を実行することを可能にします。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は、該当デバイスに対して以前にキャプチャされたTLSセッションの復号化を可能にする暗号解析操作を実行できる可能性があります。

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者は次の両方のアクションを実行できる必要があります。

- クライアントと影響を受けるデバイスの間で送信中のTLSトラフィックをキャプチャします。

- 影響を受けるデバイスへのTLS接続を積極的に確立する

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-tls-bb-2g9uWkP

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性はCisco Firepower 1000シリーズファイアウォールでCisco ASAソフトウェアまたはFTDソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行していて、デバイスがTLSメッセージを処理する機能が有効になっている場合に、このファイアウォールに影響を与えました。これらの機能には次のようなものがあります。

- AnyConnect SSL VPN

- クライアントレス SSL VPN

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

デバイスで SSL または TLS メッセージ処理の可能性があるかどうかの確認

Cisco ASAソフトウェアまたはFTDソフトウェアを実行しているデバイスがSSLパケットまたはTLSパケットを処理できるかどうかを確認するには、show asp table socket | include SSL|DTLSコマンドを使用して、出力が返されることを確認します。このコマンドから何らかの出力が返された場合、そのデバイスには脆弱性が存在します。このコマンドで空の出力が返された場合、デバイスはこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けません。以下は、show asp table socket コマンドの出力例です。 | include SSL|DTLSコマンドを実行します。

ftd# show asp table socket | include SSL|DTLS

SSL       0005aa68  LISTEN     x.x.x.x:443      0.0.0.0:*

SSL       002d9e38  LISTEN     x.x.x.x:8443     0.0.0.0:*

DTLS      0018f7a8  LISTEN     10.0.0.250:443   0.0.0.0:*

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Cisco Firepower 1000シリーズ以外のプラットフォームで実行されているASAソフトウェア

- Cisco Firepower 1000シリーズ以外のプラットフォームで実行されているFTDソフトウェア

- Firepower Management Center（FMC）ソフトウェア

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。ただし、キー交換にRSAに依存するTLS暗号の使用を無効にすることは、緩和策となる可能性があります。

Cisco ASA ソフトウェア

Cisco ASAソフトウェアを実行しているデバイスで使用するTLS暗号を指定するには、 ssl cipher グローバルコンフィギュレーションモードでversion customコマンドを発行します。Diffie-Hellman(DHE)キー交換に基づく暗号スイートのみを許可するには、カスタム文字列を使用します。各TLSバージョンでサポートされている暗号のリストを表示するには、show ssl ciphers allコマンドを使用します。

Cisco FTD ソフトウェア

Cisco FTDソフトウェアを実行し、Cisco FMCソフトウェアで管理されているデバイスでは、Cisco FMCソフトウェアの[Devices] > [Platform Settings] > [Edit] でTLS暗号を指定できます |新しいポリシー] > SSL > [編集 |追加]。次に、Customセキュリティレベルを選択し、必要な暗号を追加します。

Cisco Firepower Device Manager(FDM)は現在、特定のSSL/TLS暗号または暗号スイートの選択をサポートしていません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースを示します。

Cisco ASA ソフトウェア

Cisco ASA ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

9.131 より前

該当なし

9.13

9.13.1.13

9.14

9.14.1.30

1. 9.13よりも前のCisco ASAソフトウェアリリースでは、Cisco Firepower 1000シリーズファイアウォールはサポートされていません。

Cisco FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.4.01 より前

該当なし

6.4.0

6.4.0.10

6.5.0

6.5.0.5（リリース予定）

6.6.0

6.6.1

1. 6.4.0よりも前のCisco FTDソフトウェアリリースでは、Cisco Firepower 1000シリーズファイアウォールはサポートされていません。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-tls-bb-2g9uWkP

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 10月 21日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。