High

アドバイザリーID : cisco-sa-asaftd-sslvpndma-dos-HRrqB9Yx

初公開日 : 2020-10-21 16:00

最終更新日 : 2020-10-23 01:06

バージョン 2.0 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvu59817

CVE-2020-3529

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

2020 年 10 月 22 日より更新：シスコは、このアドバイザリの修正済みソフトウェアセクションで、コードトレイン 9.13 および 9.14 に推奨される修正リリースに影響を与える恐れがある、新しい Cisco 適応型セキュリティアプライアンスの脆弱性を発見しました。詳細については、Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス ソフトウェアの SSL/TLS におけるサービス妨害の脆弱性を参照してください。

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェアおよび Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアの SSL VPN ネゴシエーション処理の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスのリロードを引き起こし、サービス妨害（DoS）状態が発生する恐れがあります。

この脆弱性は、SSL VPN 接続のネゴシエーションフェーズ中の非効率的なダイレクトメモリアクセス（DMA）メモリ管理に起因します。攻撃者は、細工されたデータグラム TLS（DTLS）トラフィックの安定したストリームを該当デバイスに送信することによって、本脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は、デバイスの DMA メモリを枯渇させ、DoS 状態を引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-sslvpndma-dos-HRrqB9Yx

このアドバイザリは、17 件の脆弱性に関する 17 件のシスコ セキュリティ アドバイザリを含む、2020 年 10 月に公開された Cisco ASA、FMC および FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。Cisco Event Response: 2020 年 10 月に公開された Cisco ASA、FMC および FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドル。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco ASA ソフトウェアまたは Cisco FTD ソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行しており、クライアントレス SSL VPN または AnyConnect SSL VPN 設定が存在するシスコ製品に影響します。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

SSL VPN が設定されているかどうかの確認

管理者は show running-config webvpn コマンドを使用して、クライアントレス SSL VPN または AnyConnect SSL VPN のいずれかがデバイスで有効になっているかどうかを確認できます。次に、クライアントレス SSL VPN または AnyConnect SSL VPN が有効になっているデバイスに対してコマンドを実行した場合の出力例を示します。

cisco# show running-config webvpn

webvpn

.

.

.

enable <interface_name>

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

シスコは、この脆弱性が Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響を及ぼさないことを確認しました。

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性がエクスプロイトされると、該当デバイスの DMA メモリが不足する恐れがあります。空きメモリが増加せずに減少しているかどうかを確認するには、show memory detail | begin MEMPOOL_DMAコマンドを実行し、出力を監視します。次に例を示します。

device(config)# show memory detail | begin MEMPOOL_DMA

MEMPOOL_DMA POOL STATS:

Non-mmapped bytes allocated = 222298112

Number of free chunks = 162

Number of mmapped regions = 0

Mmapped bytes allocated = 0

Max memory footprint = 222298112

Keepcost = 3264

Max contiguous free mem = 3264

Allocated memory in use = 222259824

Free memory = 38288

空きメモリカウンタの値が長期間急激に減少している場合、管理者は Cisco Technical Assistance Center（TAC）にさらなる調査を依頼する必要があります。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコでは、このアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、シスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーまたはパートナーからそのソフトウェアの有効なライセンスを取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコ ソフトウェアのリリースを記載しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、およびそれらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco ASA ソフトウェア

Cisco ASA ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

9.61 より前

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

9.61

9.6.4.45

9.6.4.45

9.71

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

9.8

9.8.4.29

9.8.4.29

9.9

9.9.2.80

9.9.2.80

9.10

9.10.1.44

9.10.1.44

9.12

9.12.4.4

9.12.4.4

9.13

9.13.1.13

9.13.1.13

9.14

9.14.1.30

9.14.1.30

1. Cisco ASAソフトウェアリリース9.7以前は、ソフトウェアメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.2.21 より前

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

6.2.2

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

6.2.3

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

6.3.0

6.3.0.6（リリース予定）

修正済みリリースに移行します。

6.4.0

6.4.0.10

修正済みリリースに移行します。

6.5.0

6.5.0.5（リリース予定）

修正済みリリースに移行します。

6.6.0

6.6.1

6.6.1

1. Cisco FMCおよびFTDソフトウェアリリース6.0.1以前、およびリリース6.2.0および6.2.1は、ソフトウェアメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Cisco TAC のサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-sslvpndma-dos-HRrqB9Yx

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

2.0

[サマリー（Summary）] セクションを更新し、コードトレイン 9.13 および 9.14 に推奨される修正リリースに影響を与える新たな脆弱性の情報を入手してください。

要約

最終版

2020年10月22日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020 10月 21日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。