High

アドバイザリーID : cisco-sa-asaftd-mgcp-SUqB8VKH

初公開日 : 2020-05-06 16:00

最終更新日 : 2020-06-02 21:04

バージョン 1.3 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvp16945 CSCvp16949

CVE-2020-3254

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェアおよび Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアの Media Gateway Control Protocol（MGCP）インスペクション機能で複数の脆弱性が確認されました。認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスでサービス妨害（DoS）状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、非効率なメモリ管理に起因します。 細工された MGCP パケットが該当システムを通して送信されると、この脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。 エクスプロイトによって、メモリの枯渇を引き起こすことが可能になります。その結果、対象デバイスの再起動につながり、デバイスを通過するトラフィックが DoS 状態に陥る恐れがあります。

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処するソフトウェア アップデートを提供しています。 これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-mgcp-SUqB8VKH

このアドバイザリは、2020 年 5 月 に公開された Cisco ASA、FMC、FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。このアドバイザリバンドルには、12 件の脆弱性に関する 12 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが記載されています。 これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。シスコのイベント対応： 2020 年 5 月 公開の Cisco ASA、FMC、FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドル

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、シスコ製品で脆弱性のある Cisco ASA ソフトウェアまたは Cisco FTD ソフトウェアリリースを実行しており、かつ MGCP トラフィックのインスペクション機能が設定されている場合です。 デフォルトのインスペクションポリシーでは、MGCP インスペクション機能は無効になっています。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

MGCP インスペクション機能が有効になっているかどうかの確認

管理者が MGCP インスペクション機能が有効になっているかどうかを確認するには、show running-config policy-map、show running-config service-policy の順にコマンドを実行します。

show running-config policy-map コマンドを実行して、ポリシーマップに inspect mgcp<map_name> が 1 つ以上が存在するかを確認します。 以下の実行結果では、global-policy ポリシー マップに inspect ftp<map_name> コマンドが含まれています。

asa# show running-config policy-map

!

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect ip-options

inspect netbios

inspect rtsp

inspect mgcp <map_name>

inspect sunrpc

inspect tftp

inspect xdmcp

inspect dns preset_dns_map

inspect ftp

inspect h323 h225

show running-config service-policy コマンドを実行して、ポリシーマップがグローバルまたは単一のインターフェイスに適用されているかどうかを確認します。 次の出力は、policy-policy ポリシー マップがグローバルに適用されていることを示しています。

asa# show running-config service-policy

service-policy global_policy global

inspect mgcp<map_name> コマンドを含むポリシーマップが、グローバルまたは単一のインターフェイスに適用されている場合は、MGCP インスペクション機能は有効になっています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコでは、これらの脆弱性が Cisco Firepower Management Center（FMC）に影響を及ぼさないことを確認しています。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

これらの脆弱性のエクスプロイトによる攻撃対象領域を排除するために、管理者は信頼できないインターフェイス上のトラフィックを拒否するアクセスコントロールポリシーを実装できます。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。 https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。 https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコソフトウェアのリリースを記載しています。 中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています 右の列は、リリースがこのバンドルに記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、およびそれらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco ASA ソフトウェア

Cisco ASA メジャー リリース

これらの脆弱性に対する最初の修正済みリリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

先により 9.5^1

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

9.5

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

9.6

9.6.4.34

修正済みリリースに移行します。

9.7^1

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

9.8

9.8.4.7

9.8.4.20

9.9

9.9.2.66

9.9.2.67

9.10

9.10.1.27

9.10.1.40

9.12

9.12.2.1

9.12.3.9

9.13

脆弱性なし

9.13.1.10

9.14

脆弱性なし

脆弱性なし

1. Cisco ASA ソフトウェア リリース 9.5 以前および 9.7 については、メンテナンスが終了しています。 これらの脆弱性が修正済みのサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェア

Cisco FTD メジャー リリース

これらの脆弱性に対する最初の修正済みリリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

先により 6.1.0^1

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

6.1.0

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

6.2.0

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

6.2.1

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

6.2.2

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

6.2.3

6.2.3.16（2020 年 6 月）

Cisco_FTD_Hotfix_DT-6.2.3.16-3.sh.REL.tar

Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_DT 6.2.3.16-3 (tar)

Cisco_FTD_SSP_Hotfix_DT-6.2.3.16-3.sh.REL.tar

6.2.3.16（2020 年 6 月）

Cisco_FTD_Hotfix_DT-6.2.3.16-3.sh.REL.tar

Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_DT 6.2.3.16-3 (tar)

Cisco_FTD_SSP_Hotfix_DT-6.2.3.16-3.sh.REL.tar

6.3.0

6.3.0.4

6.3.0.6（リリース予定）

Cisco_FTD_Hotfix_AO-6.3.0.6-2.sh.REL.tar

Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_ AO-6.3.0.6-2.sh.REL.tar

Cisco_FTD_SSP_Hotfix_ AO-6.3.0.6-2.sh.REL.tar

6.4.0

6.4.0.4

6.4.0.9

6.5.0

脆弱性なし

6.5.0.5（リリース予定）

Cisco_FTD_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降

Cisco_FTD_SSP_FP1K_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降

Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降

Cisco_FTD_SSP_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降

6.6.0

脆弱性なし

6.6.0

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェア リリース 6.0.1 以前については、メンテナンスが終了しています。 これらの脆弱性が修正済みのサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。 インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。 インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でのシステム セキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-mgcp-SUqB8VKH

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.2

FTD リリース 6.4.0 および 6.5.0 の Hot Fix を更新。

修正済みリリース

最終版

2020 年 5 月 15 日

1.3

updated FTD リリース 6.4.0 のためのリリース情報を固定しました。

修正済みリリース

最終版

2020 年 5 月 6 日

1.1

正しい修正済みリリースを 9.10.1.39 ではなく 9.10.1.40 とするために、ASA 修正リリーステーブルを更新。

修正済みリリース

最終版

2020 年 5 月 6 日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020 年 5 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。