High

アドバイザリーID : cisco-sa-asa-ftd-ospf-memleak-DHpsgfnv

初公開日 : 2020-05-06 16:00

最終更新日 : 2020-06-02 20:45

バージョン 1.3 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvr92168

CVE-2020-3195

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 適応型セキュリティアプライアンス（ASA）ソフトウェアおよび Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアの Open Shortest Path First（OSPF）で脆弱性が確認されました。認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスでメモリリークを引き起こす可能性があります 。

この脆弱性は、特定の OSPF パケットの不適切な処理に起因します。 細工された一連の OSPF パケットが送信され、該当デバイスで処理されると、この脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。 エクスプロイトに成功すると、攻撃者が該当デバイスで継続してメモリを消費できるようになります。最終的にはデバイスのリロードが引き起こされ、その結果サービス妨害（DoS）状態に陥る可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-ftd-ospf-memleak-DHpsgfnv

このアドバイザリは、2020 年 5 月 に公開された Cisco ASA、FMC、FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。このアドバイザリバンドルには、12 件の脆弱性に関する 12 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが記載されています。 これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。シスコのイベント対応： 2020 年 5 月 公開の Cisco ASA、FMC、FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドル

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、シスコ製品で脆弱性のある Cisco ASA ソフトウェアまたは Cisco FTD ソフトウェアリリースを実行しており、かつ OSPF ルーティングで Link-Local Signaling（LLS）ブロック処理機能が有効になっている場合です。 LLS ブロック処理はデフォルトで有効になっています。

脆弱性が存在する Cisco ASA ソフトウェアおよび FTD ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

OSPF ルーティングが ASA デバイスで設定されているかどうかの確認

管理者は show ospf 特権モードコマンドを使用して、OSPF ルーティングが ASA デバイスで設定されているかどうかを確認できます。 出力が返されない場合、OSPF ルーティングは設定されていません。 次の例では、デバイスが OSPF ルーティング用に設定されています。

asa# show ospf

Routing Process “ospf 2” with ID 10.1.89.2 and Domain ID 0.0.0.2

Supports only single TOS(TOS0) routes

Supports opaque LSA

.

.

.

OSPF ルーティングが FTD デバイスで設定されているかどうかの確認

管理者は次のいずれかの方法で、OSPF ルーティングが FTD デバイスで設定されているかどうかを確認できます。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理されているデバイスの場合は、[デバイス（devices）] > [デバイス管理（device Management）] を選択し、対象のデバイスを選択して、[ルーティング（Routing）] > [OSPF] を選択します。 プロセス 1 またはプロセス 2 のいずれかにチェックマークが付いている場合、デバイスで OSPF が有効になっています。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理されているデバイスの場合は、[デバイス（Device）] > [詳細設定（Advanced Configuration）] > [設定の表示（View Configuration）] > [スマート CLI（Smart CLI）] > [ルーティング（Routing）] の順に選択します。 OSPFのタイプのオブジェクトがある場合は、デバイスで OSPF が有効になっています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

シスコは、この脆弱性が Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響を及ぼさないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。 https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。 https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコ ソフトウェアリリースを記載しています。 中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。 右の列は、リリースがこのバンドルに記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、およびそれらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco ASA ソフトウェア

Cisco ASA ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

先により 9.4^1

脆弱性なし

修正済みリリースに移行します。

9.4^1

脆弱性なし

修正済みリリースに移行します。

9.5^1

脆弱性なし

修正済みリリースに移行します。

9.6

脆弱性なし

修正済みリリースに移行します。

9.7^1

脆弱性なし

修正済みリリースに移行します。

9.8

脆弱性なし

9.8.4.20

9.9

脆弱性なし

9.9.2.67

9.10

脆弱性なし

9.10.1.40

9.12

9.12.3.2

9.12.3.9

9.13

9.13.1.7

9.13.1.10

9.14

脆弱性なし

脆弱性なし

1. Cisco ASA ソフトウェア リリース 9.5 以前および 9.7 については、メンテナンスが終了しています。 この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

先により 6.1.0^1

脆弱性なし

修正済みリリースに移行します。

6.1.0

脆弱性なし

修正済みリリースに移行します。

6.2.0

脆弱性なし

修正済みリリースに移行します。

6.2.1

脆弱性なし

修正済みリリースに移行します。

6.2.2

脆弱性なし

修正済みリリースに移行します。

6.2.3

脆弱性なし

6.2.3.16（2020 年 6 月）

Cisco_FTD_Hotfix_DT-6.2.3.16-3.sh.REL.tar

Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_DT 6.2.3.16-3 (tar)

Cisco_FTD_SSP_Hotfix_DT-6.2.3.16-3.sh.REL.tar

6.3.0

脆弱性なし

6.3.0.6（リリース予定）

Cisco_FTD_Hotfix_AO-6.3.0.6-2.sh.REL.tar

Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_ AO-6.3.0.6-2.sh.REL.tar

Cisco_FTD_SSP_Hotfix_ AO-6.3.0.6-2.sh.REL.tar

6.4.0

6.4.0.9

6.4.0.9

6.5.0

6.5.0.5（リリース予定）

Cisco_FTD_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降

Cisco_FTD_SSP_FP1K_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降

Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降

Cisco_FTD_SSP_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降

6.5.0.5（リリース予定）

Cisco_FTD_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降

Cisco_FTD_SSP_FP1K_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降

Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降

Cisco_FTD_SSP_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降

6.6.0

脆弱性なし

6.6.0

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェア リリース 6.0.1 以前については、メンテナンスが終了しています。 この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。 インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。 インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Cisco TAC のサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-ftd-ospf-memleak-DHpsgfnv

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.2

FTD リリース 6.4.0 および 6.5.0 の Hot Fix を更新。

修正済みリリース

最終版

2020 年 5 月 15 日

1.1

正しい修正済みリリースを 9.10.1.39 ではなく 9.10.1.40 とするために、ASA 修正リリーステーブルを更新。

修正済みリリース

最終版

2020 年 5 月 6 日

1.3

修正済み FTD リリース 6.4.0 ソフトウェアのリリースに関する情報を更新。

修正済みリリース

最終版

2020 年 5 月 6 日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020 年 5 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。