High

アドバイザリーID : cisco-sa-ap-ethport-dos-xtjTt8pY

初公開日 : 2020-09-24 16:00

最終更新日 : 2020-09-30 15:49

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvq94716

CVE-2020-3552

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Aironet シリーズ アクセスポイント（AP）ソフトウェアによるイーサネットパケット処理時の脆弱性によって、認証されていない隣接する攻撃者が該当デバイスでサービス妨害（DoS）状態を引き起こせるようになる可能性があります。

この脆弱性は、入力に対する不十分な検証に起因します。攻撃者は、該当デバイスのイーサネット インターフェイスに有線クライアントとして接続し、一連の特定のパケットを短期間で送信することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、ヌルポインタへのアクセスを発生させ、該当デバイスのリロードを引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ap-ethport-dos-xtjTt8pY

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、リモート LAN（RLAN）ポートまたはイーサネットブリッジングなど、有線クライアントがネットワークにアクセスするためのイーサネット インターフェイスがあり、そのインターフェイスが 802.1q タギング用に設定されている次のシスコ製品に影響を及ぼします。

- Aironet 1540 シリーズ AP

- Aironet 1560 シリーズ AP

- Aironet 1810、1815、1840、1850 シリーズ AP

- Aironet 2800 シリーズの AP

- Aironet 3800 シリーズの AP

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

シスコは、このアドバイザリの脆弱性のある製品のセクションに記載されていないアクセスポイントシリーズには、この脆弱性が影響しないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコでは、このアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、シスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーまたはパートナーからそのソフトウェアの有効なライセンスを取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

AP のアップグレードプロセスでは、AP が登録されているワイヤレスコントローラをアップグレードする必要があります。

次の表では、左の列に、シスコ ワイヤレス コントローラ ソフトウェアのリリースを記載しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのアドバイザリ集に記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、および、それらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。本アドバイザリは以下のアドバイザリを含むコレクションの一部です。お客様におかれましては、これらも考慮したうえでアップグレード ソリューション全体をご確認ください。

- cisco-sa-aironet-dos-VHr2zG9y:Cisco Aironet アクセスポイントにおける UDP フラッドの DoS 脆弱性

Cisco Access Points Managed by Cisco Wireless LAN Controller

Cisco ワイヤレス LAN コントローラ ソフトウェア メジャー リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ集に記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

8.5 以前

脆弱性なし

8.5.161.0

8.6 ～ 8.7

脆弱性なし

8.10.112.0

8.8 ～ 8.9

8.10.105.0

8.10.112.0

8.10

脆弱性なし

8.10.112.0

Cisco Access Points Managed by Cisco Catalyst 9800 Wireless Controller

Cisco Catalyst 9800 Wireless Controller Software Major Release

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ集に記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

16.12 以前

16.12.2s

16.12.4a

17

脆弱性なし

脆弱性なし

Cisco Business Access Points Software

Cisco Business AP Software Major Release

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ集に記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

10.0

脆弱性なし

10.1.1.0

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ap-ethport-dos-xtjTt8pY

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.1

脆弱性がないことが確認されている製品の明確化

脆弱性が存在しない製品

最終版

2020年9月30日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020年9月24日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。