High

アドバイザリーID : cisco-sa-airo-wpa-dos-5ZLs6ESz

初公開日 : 2020-04-15 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvo84309

CVE-2020-3260

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Aironet シリーズ アクセス ポイント ソフトウェアの脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者が該当デバイスでサービス妨害（DoS）状態を引き起こせるようになる可能性があります。

この脆弱性は、該当アクセスポイント（AP）に送信されるクライアントパケットの不適切な処理に起因します。攻撃者は、大量の持続的なクライアントパケットを該当 AP に送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者が該当 AP のクラッシュを引き起こせるようになり、その結果として DoS 状態に陥る可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-airo-wpa-dos-5ZLs6ESz

このアドバイザリは、4 件の脆弱性に関する 4 件のシスコ セキュリティ アドバイザリを含む、2020 年 4 月に公開された Cisco Aironet AP、Mobility Express、および WLC ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: April 2020 Cisco Aironet AP, Mobility Express and WLC Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco Aironet シリーズ アクセス ポイント ソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行している次のシスコ製品に影響を与えます。

- Aironet 1540 シリーズ AP

- Aironet 1800 シリーズ AP

脆弱性のある Cisco ソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Aironet 1560 シリーズ AP

- Aironet 2800 シリーズの AP

- Aironet 3800 シリーズの AP

- Aironet 4800 シリーズ AP

- Aironet 6300 AP

- Catalyst 9100 AP

- Catalyst IW6300 AP

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

Aironet アクセス ポイント ソフトウェア

次の表では、左の列にシスコ ソフトウェアリリースを記載しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがアドバイザリのこのバンドルに記載されたすべての脆弱性の影響を受けるかどうか、およびどのリリースにそれらの脆弱性に対する修正が含まれているのかを示しています。

Cisco Aironet アクセス ポイント メジャー ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのこのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する推奨リリース

8.0 以前

脆弱性なし

8.5.161.0^1

8.1 ～ 8.5

8.5.160.0

8.5.161.0^1

8.6

8.8.130.0

8.8.130.0

8.7

8.8.130.0

8.8.130.0

8.8

脆弱性なし

8.8.130.0

8.9

8.9.111.0^2

8.10.121.0

8.10

脆弱性なし

8.10.121.0

1.導入がMobility Expressコントローラに基づいている場合は、リリース8.8.130.0に移行することをお勧めします。

2.リリース8.9.111.0にはこの脆弱性に対する修正が含まれていますが、シスコではリリース8.10.121.0を推奨しています。

Aironet アクセスポイント組み込みワイヤレス コントローラ ソフトウェア

次の表では、左の列にシスコ ソフトウェアリリースを記載しています。右側の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けているかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco Aironet アクセスポイント組み込みワイヤレス コントローラ メジャー ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

16.11 以前

16.11.1b

16.12

脆弱性なし

17.1

脆弱性なし

17.2

脆弱性なし

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-airo-wpa-dos-5ZLs6ESz

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 年 4 月 15 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。