High

アドバイザリーID : cisco-sa-20200226-nexus-1000v-dos

初公開日 : 2020-02-26 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvp26722

CVE-2020-3168

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

VMware vSphere 向け Cisco Nexus 1000V スイッチのセキュアログイン拡張機能の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者は、該当する Nexus 1000V 仮想スーパーバイザモジュール（VSM）が CLI を介してユーザにアクセスすることを不能にできます。

この脆弱性は、影響を受けるデバイスにセキュアログイン拡張機能の一部であるログインパラメータが設定されている場合、複数の CLI ログイン試行失敗が発生しているときにリソース割り当てが不適切となることに起因します。攻撃者は、該当デバイスに対して大量のログイン試行を実行することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトが成功すると、該当デバイスが他のユーザにアクセスできなくなる可能性があります。その結果、サービス妨害（DoS）状態になり、VSM を復帰させるために手動による電源再投入が必要になります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200226-nexus-1000v-dos

このアドバイザリは、6 件の脆弱性に関する 6 件のシスコ セキュリティ アドバイザリを含む、2020 年 2 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティアドバイザリ バンドルの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『 Cisco Event Response: February 2020 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco NX-OS ソフトウェアリリース 5.2(1)SV3(4.1a) を実行しており、デバイスのセキュアログイン拡張機能の一部であるログインパラメータが設定されている、VMware vSphere 仮想スーパーバイザモジュール（VSM）向け Cisco Nexus 1000V スイッチに影響します。

管理者は show running-config コマンドを使用して、セキュアログイン拡張機能のログインパラメータがデバイスに設定されているかどうかを確認できます。 | include "login block-for"コマンドを使用します。たとえば、デバイスでログインパラメータが設定されている場合、コマンドの出力は次のようになります。

switch# show running-config | include "login block-for"

login block-for 120 attempts 10 within 60

コマンドで出力が返されない場合、影響を受ける設定は存在せず、デバイスは脆弱ではありません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 1000 シリーズ

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

詳細

VMware vSphere 向け Cisco Nexus 1000V スイッチのセキュアログイン拡張機能は、Cisco NX-OS ソフトウェアリリース 5.2(1)SV3(4.1a) に追加されており、疑わしい DoS 攻撃が検出されたときにログイン試行を一時的にブロックできるログインパラメータを設定できます。この機能により、複数回のログイン試行失敗が検出されたときに待機時間を強制することで、辞書攻撃の速度を低下させることができます。

すべてのログイン パラメータは、デフォルトではディセーブルです。ログインパラメータが設定されていない場合、デバイスはこのセキュリティアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けません。

セキュアログイン拡張機能の詳細については、『 Cisco Nexus 1000V for VMware vSphere Security Configuration Guide』を参照してください。

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性をエクスプロイトするには、影響を受けるデバイスに対して多数の CLI ログイン試行失敗を発生させる必要があります。管理者は、show login failure CLI コマンドを使用するか、次のような Authentication failed ログメッセージの繰り返しを見つけることによって、失敗したログイン試行を特定できます。

2020 Feb 13 17:58:32 switch %AUTHPRIV-3-SYSTEM_MSG: pam_aaa:Authentication failed for user xxx from ...

SSH を介して行われたログイン試行の失敗の場合、SSH 接続の送信元 IP アドレスは、Authentication failed ログメッセージに繰り返され、show login failure CLI コマンドの出力にも報告されます。これらの情報を使用して、攻撃者を最終的に識別することができます。送信元 IP アドレスは、Telnet を通じて行われたログイン試行については報告されません。デバイスへの Telnet 接続は、デフォルトでは無効になっています。

この脆弱性のエクスプロイトに成功すると、CLI ログインプロセスですべてのユーザの認証に失敗し始め、次のようなエラーメッセージが生成されます。

2020 Feb 13 18:18:03 switch %AUTHPRIV-3-SYSTEM_MSG: PAM _pam_init_handlers: no default config /etc/pam.d/other - aaad

2020 Feb 13 18:18:03 switch %AUTHPRIV-3-SYSTEM_MSG: PAM error reading PAM configuration file - aaad

2020 Feb 13 18:18:03 switch %AUTHPRIV-3-SYSTEM_MSG: PAM pam_start: failed to initialize handlers - aaad

2020 Feb 13 18:18:03 switch %AUTHPRIV-3-SYSTEM_MSG: pam_aaa:Authentication failed for user xxx from ...

デバイスで脆弱性がエクスプロイトされているかどうかは、サポート担当部門に連絡し、エラーメッセージを調査することで判断できます。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

ソフトウェアの修正をすぐに適用できないお客様は、ソフトウェア修正が適用されるまで設定からログインパラメータを削除することでセキュアログイン拡張を無効化し、管理インターフェイス（mgmt0）上のアクセスコントロールリスト（ACL）に依存して、明示的に信頼された送信元 IP アドレスからのみにデバイスへのアクセスを制限する可能性を検討できます。

お客様は、これらの設定変更がデバイスおよびセキュリティポリシーに与える影響を最初に評価する必要があります。望ましくない、または予期しない副作用の懸念があるお客様は、設定の変更を実施する前にサポート部門に相談してください。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco NX-OS ソフトウェア

お客様が Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定の Cisco NX-OS ソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェア、プラットフォーム、および 1 つ以上のリリースを選択する

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティアドバイザリまたは 1 つ以上の特定のアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次のフォームを使用して、Cisco NX-OSソフトウェアおよびプラットフォームを選択し、リリースを入力して、そのリリースがCiscoセキュリティアドバイザリの影響を受けるかどうかを確認することもできます。たとえば、Cisco Nexus 3000シリーズスイッチの場合は7.0(3)I7(5)、ACIモードのCisco NX-OSソフトウェアの場合は14.0(1h)。

Cisco NX-OS ソフトウェア ACI モードの Cisco NX-OS ソフトウェア MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ Nexus 1000V シリーズ スイッチ Nexus 3000 シリーズ スイッチ Nexus 5000 シリーズ スイッチ Nexus 6000 シリーズ スイッチ Nexus 7000 シリーズ スイッチ Nexus 9000 シリーズ スイッチ

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] ドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 5600 プラットフォームスイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適なリリースを確認するには、デバイスのリリースノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200226-nexus-1000v-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020-February-26

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。