High

アドバイザリーID : cisco-sa-20200226-fxos-nxos-cdp

初公開日 : 2020-02-26 16:00

最終更新日 : 2020-03-06 16:42

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 8.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvr31410 CSCvr37148 CSCux58226 CSCvr37146 CSCux07556 CSCvr37151 CSCvr37150

CVE-2020-3172

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco FXOS ソフトウェアと Cisco NX-OS ソフトウェアの Cisco Discovery Protocol 機能の脆弱性により、認証されていない隣接した攻撃者が root として任意のコードを実行したり、影響を受けるデバイスにサービス妨害（DoS）状態を引き起こしたりする可能性があります。

本脆弱性は、Cisco Discovery Protocol のパケット ヘッダーが十分に検証されないことに起因しています。攻撃者は、細工された Cisco Discovery Protocol のパケットを該当レイヤ 2 隣接デバイスに送信することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトが成功すると、バッファ オーバーフローが発生し、root として任意のコードが実行されたり、該当デバイスで DoS 状態が引き起こされたりする可能性があります。

注：Cisco Discovery Protocolはレイヤ2プロトコルです。この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者は該当デバイスと同じブロードキャストドメイン内に存在する（レイヤ 2 と隣接関係にある）必要があります。

注：この脆弱性は、シスコが2020年2月5日に発表したCisco FXOSおよびNX-OSソフトウェアのCisco Discovery Protocolの脆弱性 Cisco FXOS、IOS XR、およびNX-OSソフトウェアのCisco Discovery ProtocolのDenial of Service Vulnerabilityと Cisco NX-OSソフトウェアのCisco Discovery Protocolのリモートコード実行の脆弱性とは異なります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200226-fxos-nxos-cdp

このアドバイザリは、6 件の脆弱性に関する 6 件のシスコ セキュリティ アドバイザリを含む、2020 年 2 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティアドバイザリ バンドルの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『 Cisco Event Response: February 2020 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、Cisco FXOS ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性があるリリースを実行し、かつ Cisco Discovery Protocol を使用するように設定されている、次のシスコ製品に影響を与えます。

- Firepower 4100 シリーズ（CSCvr37151）

- Firepower 9300 セキュリティアプライアンス（CSCvr37151）

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤスイッチ（CSCux07556）

- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge（CSCvr37146）

- Microsoft Hyper-V 向け Nexus 1000V スイッチ（CSCvr37146）

- VMware vSphere 向け Nexus 1000V スイッチ（CSCvr37146）

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ（CSCux58226）

- Nexus 5500 プラットフォームスイッチ（CSCvr37148）

- Nexus 5600 プラットフォームスイッチ（CSCvr37148）

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ（CSCvr37148）

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ（CSCux07556）

- アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モードの Nexus 9000 シリーズ ファブリックスイッチ（CSCvr31410）

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ（CSCux58226）

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト（CSCvr37150）

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト（CSCvr37150）

注：Cisco Discovery Protocolは、Cisco FXOSおよびNX-OSソフトウェアのグローバルとすべてのインターフェイスの両方で、デフォルトで有効になっています。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

Cisco FXOS ソフトウェアの Cisco Discovery Protocol の状態を確認する

Cisco Discovery Protocolは、管理(mgmt0)ポートで常に有効になります。リリース 2.1 より前の Cisco FXOS ソフトウェアリリースでは、Cisco Discovery Protocol はすべての前面ポートでも常に有効化されています。

Cisco NX-OS ソフトウェアを実行している Cisco Nexus スイッチ上の Cisco Discovery Protocol のステータスを確認する

管理者は、デバイスの CLI で show running-config cdp all | include "cdp enable" コマンドを実行します。 コマンドが少なくとも次の行を返す場合、Cisco Discovery Protocol はグローバルに、かつ 1 つ以上のインターフェイスで有効になっています。

nxos# show running-config cdp all | include "cdp enable"

cdp enable

cdp enable

Cisco UCS ファブリック インターコネクト上の Cisco Discovery Protocol のステータスを確認する

Cisco Discovery Protocol は、イーサネット アップリンク ポート（ネットワーク接続用のアップストリームスイッチに接続するネットワーク インターフェイス）、イーサネット ポート チャネル メンバー、FCoE アップリンクポート、および管理ポートで常に有効になっています。

管理者は、デバイスの CLI で show configuration | egrep "^ scope|enable cdp" コマンドを実行します。次の例に示すように、コマンドが org 範囲で enable cdp コマンドを返す場合、 Cisco Discovery Protocol はサーバポートで有効になっており、コマンドが eth-storage 範囲で enable cdp を返す場合、Cisco Discovery Protocol はアプライアンスポートで有効になっています。

ucs-fi# show configuration | egrep "^ scope|enable cdp"

.

.

.

scope org

enable cdp

.

.

.

scope eth-storage

enable cdp

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下の製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 1000 シリーズ

- Firepower 2100 シリーズ

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

ただし、Cisco Discovery Protocol の機能を使用しないお客様は、このプロトコルをグローバルに無効にして攻撃ベクトルを完全に閉じるか、各インターフェイスで無効にして攻撃対象領域を縮小できます。

Cisco FXOS ソフトウェアで Cisco Discovery Protocol を無効にする

Cisco Discovery Protocol は常に有効化され、Cisco FXOS ソフトウェアでは無効にできません。Cisco FXOS ソフトウェアリリース 2.1 以降では、Cisco Discovery Protocol は管理（mgmt0）ポートでのみ有効化されています。

Cisco NX-OS ソフトウェアを実行している Cisco Nexus スイッチで Cisco Discovery Protocol をグローバルに無効にする

Cisco NX-OS ソフトウェアを実行している Cisco Nexus スイッチで Cisco Discovery Protocol をグローバルに無効にするには、次の例に示すように、管理者はグローバル コンフィギュレーション モードで no cdp enable コマンドを使用します。

nxos# conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

nxos(config)# no cdp enable

nxos(config)# end

nxos# copy running-config startup-config

[########################################] 100%

Copy complete.

Cisco NX-OS ソフトウェアを実行している Cisco Nexus スイッチのインターフェイスで Cisco Discovery Protocol を無効にする

Cisco NX-OS ソフトウェアを実行している Cisco Nexus スイッチのインターフェイスで Cisco Discovery Protocol を無効にするには、次の例に示すように、管理者はインターフェイス コンフィギュレーション モードで no cdp enable コマンドを使用します。

nxos# conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

nxos(config)# interface Ethernet1/1

nxos(config-if)# no cdp enable

nxos(config-if)# end

nxos# copy running-config startup-config

[########################################] 100%

Copy complete.

Cisco UCS ファブリック インターコネクトで Cisco Discovery Protocol を無効にする

Cisco UCS ファブリック インターコネクトで Cisco Discovery Protocol を完全に無効にすることはできません。

Cisco Discovery Protocol は、Cisco CS ファブリック インターコネクトのサーバポートとアプライアンスポートで無効にできますが、イーサネット アップリンク ポート、イーサネット ポート チャネル メンバ、FCoE アップリンクポート、または管理ポートでは無効にできません。

Cisco UCS ファブリック インターコネクトのサーバポートで Cisco Discovery Protocol を無効にするには、次の例に示すように、管理者は org 範囲のデフォルトの nw-ctrl-policy で disable cdp コマンドを使用します。

ucs-fi# scope org

ucs-fi /org # enter nw-ctrl-policy default

ucs-fi /org/nw-ctrl-policy # disable cdp

ucs-fi /org/nw-ctrl-policy* # exit

ucs-fi /org* # exit

ucs-fi* # commit-buffer

ucs-fi#

Cisco UCS ファブリック インターコネクトのアプライアンスポートで Cisco Discovery Protocol を無効にするには、次の例に示すように、管理者は eth-storage 範囲のデフォルトの nw-ctrl-policy で disable cdp コマンドを使用します。

ucs-fi* # scope eth-storage

ucs-fi /eth-storage* # enter nw-ctrl-policy default

ucs-fi /eth-storage/nw-ctrl-policy* # disable cdp

ucs-fi /eth-storage/nw-ctrl-policy* # exit

ucs-fi /eth-storage* # exit

ucs-fi* # commit-buffer

ucs-fi#

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco FXOS ソフトウェア

次の表では、左の列にシスコソフトウェアのリリースを記載しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載されたすべての脆弱性の影響を受けるかどうか、およびどのリリースにそれらの脆弱性に対する修正が含まれているのかを示しています。

Firepower 4100 シリーズおよび Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス CSCvr37151

Cisco FXOS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

2.2 より前

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

2.2

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

2.3

2.3.1.179

2.3.1.179

2.4

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

2.6

2.6.1.187

2.6.1.187

2.7

2.7.1.106

2.7.1.106

注：Cisco FXOSソフトウェアリリース2.1以降では、この脆弱性は管理(mgmt0)ポート経由でのみ不正利用できます。これらのリリースでは、Cisco Discovery Protocol は、設定されていたとしても、実際には前面パネルポートで有効になりません。

Cisco NX-OS ソフトウェア

お客様が Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定の Cisco NX-OS ソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェア、プラットフォーム、および 1 つ以上のリリースを選択する

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティアドバイザリまたは 1 つ以上の特定のアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次のフォームを使用して、Cisco NX-OSソフトウェアおよびプラットフォームを選択し、リリースを入力して、そのリリースがCiscoセキュリティアドバイザリの影響を受けるかどうかを確認することもできます。たとえば、Cisco Nexus 3000シリーズスイッチの場合は7.0(3)I7(5)、ACIモードのCisco NX-OSソフトウェアの場合は14.0(1h)。

Cisco NX-OS ソフトウェア ACI モードの Cisco NX-OS ソフトウェア MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ Nexus 1000V シリーズ スイッチ Nexus 3000 シリーズ スイッチ Nexus 5000 シリーズ スイッチ Nexus 6000 シリーズ スイッチ Nexus 7000 シリーズ スイッチ Nexus 9000 シリーズ スイッチ

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] ドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

Cisco UCS ソフトウェア

次の表では、左の列にシスコソフトウェアのリリースを記載しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載されたすべての脆弱性の影響を受けるかどうか、およびどのリリースにそれらの脆弱性に対する修正が含まれているのかを示しています。

UCS 6200および6300シリーズファブリックインターコネクト：CSCvr37150

Cisco UCS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

3.2 より前

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

3.2

3.2(3n)

3.2(3n)

4.0

4.0 (4g)

4.0 (4g)

4.1

脆弱性なし

脆弱性なし

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 5600 プラットフォームスイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適なリリースを確認するには、デバイスのリリースノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200226-fxos-nxos-cdp

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

FXOS リリースを追加。

修正済みソフトウェア

Final

2020年3月6日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 年 2 月 26 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。