High

アドバイザリーID : cisco-sa-20200219-ucs-boot-bypass

初公開日 : 2020-02-19 16:00

最終更新日 : 2020-06-01 13:56

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.2

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvq27796 CSCvq27803 CSCvn09490

CVE-2019-1736

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco UCS C シリーズ ラックサーバに搭載されているファームウェアで脆弱性が確認されました。認証された物理的攻撃者が、Unified Extensible Firmware Interface（UEFI）のセキュアブート検証チェックをバイパスし、ウィルス感染したソフトウェアイメージを該当デバイスにロードする可能性があります。

この脆弱性は、サーバファームウェアのアップグレードイメージの検証が不適切であることに起因します。UEFI セキュアブートを無効にできるサーバファームウェアのバージョンがインストールされると、この脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は UEFI セキュアブートテクノロジーによって実行される署名検証チェックをバイパスし、該当デバイスにウィルス感染したソフトウェアイメージをロードできるようになります。ウィルス感染したソフトウェアイメージとは、シスコによってデジタル署名されていないソフトウェアイメージを指します。

この脆弱性に対処する回避策はありません。 シスコでは、本脆弱性に対処するファームウェア アップデートをリリースしています。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200219-ucs-boot-bypass

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、次のシスコ製品で脆弱性のある BIOS バージョンや脆弱性のあるシスコ統合管理コントローラ（IMC）ファームウェアリリースを実行している場合です。

- Firepower Management Center (FMC) 1000

- Firepower Management Center (FMC) 2500

- Firepower Management Center (FMC) 4500

- Secure Network Server 3500 シリーズ アプライアンス

- Secure Network Server 3600 シリーズ アプライアンス

- Threat Grid 5504 アプライアンス

UEFI セキュアブートは、Cisco UCS ベースアプライアンスの小さなサブセットでのみ有効になっています。その他のアプライアンスでは、この機能は使用されないため、この脆弱性の影響を受けません。

脆弱性が存在する BIOS バージョンとファームウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」のセクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

UEFI セキュアブートは、ブート前環境のセキュリティを強化するために開発されました。システムの起動時にウィルス感染したコードが侵入しないようにすることが重要です。

実行されるブートコードが変更されないようにするには、信頼できるコード作成者により提供され、すべての実行可能コードセクションに埋め込まれたデジタル署名を使用する必要があります。公開キーと秘密キーのペアが使用されます。コード作成者が秘密キーでコードを「署名」すると、コード実行前に秘密キーが事前に保存された署名の公開キーに対してチェックされます。

UEFI セキュアブート機能があるため、該当製品のソフトウェアイメージは、改ざんされないようにシスコの開発チームによってすべて署名されます。

UEFI セキュアブート機能の詳細については、『最新のコンピュータ セキュリティ ソリューションのセキュアブート』のドキュメントを参照してください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表の「修復」列に記載されているとおりに、アプライアンスをアップグレードすることをお勧めします。

シスコ ハードウェア プラットフォーム

最初の修正済み BIOS バージョン

最初に修正された Cisco IMC ファームウェアリリース

修復

FMC 1000、2500、4500

4.0.1 f. 0

4.0.2 h

ホットフィックス CJ を適用

Secure Network Server 3500

4.0(2d)

4.0.2 h

次のパッチを適用

- SNS-35xx-BIOS-4-0-2d-0_ISE.cap

- upd-pkg-SNS-35xx-cimc.full.4.0.2h.bin

Secure Network Server 3600

4.0.1i

4.0.1g

次のパッチを適用

- SNS-36xx-BIOS-4-0-1i-0_ISE.cap

- upd-pkg-SNS-36xx-cimc.full.4.0.1g.bin

Threat Grid 5504

4.0(2d)

4.0.2 h

リリース 2.8 にアップグレード

BIOS バージョンと Cisco IMC ファームウェアリリースの確認

Cisco FMC 1000、2500、4500

Cisco FMC の現在の BIOS バージョンを確認するには、Linux シェル（expert モード）からコマンド sudo dmidecode -t bios -q を実行します。インストールされている Cisco IMC ファームウェアリリースは確認できませんが、ファームウェアは BIOS ファームウェアと共にホットフィックス CJ の一部としてアップグレードされます。

Cisco Secure Network Server

現在の BIOS バージョンと Cisco IMC のリリースは、Web ベースの管理インターフェイスの [管理（Admin）] > [ファームウェア管理（Firmware Management）] セクションに表示されます。Cisco IMC ファームウェアリリースは BMC と表示されます。

Cisco Threat Grid

現在の BIOS バージョンは確認できません。Cisco IMC ファームウェアは Cisco Threat Grid ソフトウェアリリース 2.8 の一部としてアップグレードされるため、Cisco Threat Grid ソフトウェアリリースを代わりに確認する必要があります。 現在のビルド番号は、Web ベースの管理インターフェイスの [操作（Operations）] > [アプライアンスの更新（Update Appliance）] セクションに表示されます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でセキュリティテストを実施中、シスコの Emre Demirors 氏によって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200219-ucs-boot-bypass

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

Secure Network Server 3600 の最初の修正済みリリースを更新

修正済みリリース

Final

2020 年 6 月 1 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 年 2 月 19 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。