High

アドバイザリーID : cisco-sa-20200219-esa-dos

初公開日 : 2020-02-19 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvq03793

CVE-2019-1947

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Eメール セキュリティ アプライアンス（ESA）向け Cisco AsyncOS に搭載された電子メールメッセージのフィルタリング機能で脆弱性が確認されました。認証されていないリモートからの攻撃者が CPU 使用率を 100% に上昇させ、該当デバイスでサービス妨害（DoS）状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、大容量ファイルが添付された電子メールメッセージが不適切に処理されることに起因します。 標的となるデバイスを通して悪意のある電子メールメッセージが送信されると、この脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。 エクスプロイトに成功すると、高い CPU 使用率が原因で永続的な DoS 状態に陥る恐れがあります。 この脆弱性は、ESA を修復するために手動での介入を必要とする場合があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200219-esa-dos

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）向け Cisco AsyncOS ソフトウェア 12.1.0-085 および 11.1.0-131 に影響を及ぼします。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

シスコは、この脆弱性が以下の製品には影響を与えないことを確認しました。

- コンテンツセキュリティ管理アプライアンス（SMA）、仮想デバイスとハードウェアデバイス

- Web セキュリティアプライアンス（WSA）、仮想デバイスとハードウェアデバイス

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性に対する侵害の指標は、高 CPU 使用率であり、これがメモリ枯渇につながる可能性があります。 CPU 使用率が高いかどうかを判断するには、Cisco ESA CLI で status detail コマンドを実行します。 次の例に示すように、MGA CPU フィールドに高いパーセンテージ値が表示される可能性があります。

# status detail

Gauges:

電流

システム

RAM Utilization

43%

Overall CPU load average

3%

CPU 使用率

MGA(MESSAGING GATEWAY APPLIANCE)

100%

スパム対策

22%

ウイルス対策

0%

レポート作成

0%

Quarantine

0%

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

Cisco AsyncOS ソフトウェアの ESA 12.5.0-059 以降では、この脆弱性は修正されています。

Cisco クラウド E メールセキュリティ（CES）には、サービスソリューションの一部として Cisco ESA と Cisco SMA が含まれています。 シスコは、このソリューションに含まれる製品について、定期的なメンテナンスを行っています。 お客様から Cisco CES サポートに連絡して、ソフトウェアのアップグレードを要求することもできます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Cisco TAC のサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200219-esa-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020 年 2 月 19 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。