High

アドバイザリーID : cisco-sa-20200205-iosxr-cdp-rce

初公開日 : 2020-02-05 16:00

最終更新日 : 2020-10-20 18:23

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 8.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvr09190

CVE-2020-3118

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XR ソフトウェアに実装された Cisco Discovery Protocol に存在する脆弱性により、近接する未認証の攻撃者が任意のコードを実行するか該当デバイスのリロードを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Discovery Protocol メッセージの特定フィールドからの文字列入力が適切に検証されないことに起因します。この脆弱性は、該当デバイスに悪意のある Cisco Discovery Protocol パケットを送信することでエクスプロイトされる可能性があります。エクスプロイトが成功するとスタックオーバーフローが発生し、該当デバイスで管理者権限を使用して任意のコードが実行される可能性があります。

注： Cisco Discovery Protocolはレイヤ2プロトコルです。この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者は該当デバイスと同じブロードキャストドメイン内に存在する（レイヤ 2 と隣接関係にある）必要があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200205-iosxr-cdp-rce

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco Discovery Protocol が 1 つ以上のインターフェイスでグローバルに有効になっており、Cisco IOS XR ソフトウェア（32 ビットまたは 64 ビット）の脆弱なリリースを実行している場合、次のシスコ製品がこの脆弱性の影響を受けます。

- ASR 9000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ

- Carrier Routing System（CRS）

- IOS XRv 9000 ルータ

- Network Convergence System（NCS）540 シリーズ ルータ

- Network Convergence System（NCS）560 シリーズ ルータ

- Network Convergence System（NCS）1000 シリーズ ルータ

- Network Convergence System（NCS）5000 シリーズ ルータ

- Network Convergence System（NCS）5500 シリーズ ルータ

- Network Convergence System（NCS）6000 シリーズ ルータ

Cisco Discovery Protocol が 1 つ以上のインターフェイスでグローバルに有効になっており、Cisco IOS XR ソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行している場合、サードパーティのホワイトボックスルータもこの脆弱性の影響を受けます。

注：Cisco Discovery Protocol は、Cisco IOS XR ソフトウェアでデフォルトで有効になっていません。

脆弱性が存在する Cisco IOS XR ソフトウェア リリースの詳細については、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

Cisco Discovery Protocol のステータスを確認する

管理者は、デバイスの CLI で show running-config | include cdpコマンドを使用します。コマンドが少なくとも次の行を返す場合、Cisco Discovery Protocol はグローバルに、かつ 1 つ以上のインターフェイスで有効になっています。

RP/0/RP0/CPU0:ios##show running-config | include cdp

Mon Dec  2 17:00:27.921 UTC

Building configuration...

cdp

cdp

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

シスコは、この脆弱性が Cisco Network Convergence System（NCS）520 シリーズ ルータには影響を与えないことを確認しました。シスコは、この脆弱性が次のシスコソフトウェアには影響を与えないことも確認しました。

- FXOS ソフトウェア

- IOS ソフトウェア

- IOS XE ソフトウェア

- NX-OS ソフトウェア

- UCS ソフトウェア

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

ただし、Cisco Discovery Protocol の機能を使用しないお客様は、このプロトコルをグローバルに無効にして攻撃ベクトルを完全に閉じるか、各インターフェイスで無効にして攻撃対象領域を縮小できます。

Cisco Discovery Protocol をグローバルに無効にする

Cisco IOS XR ソフトウェアを実行しているデバイスで Cisco Discovery Protocol をグローバルに無効にするには、次の例に示すように、管理者はグローバル コンフィギュレーション モードで no cdp コマンドを使用します。

RP/0/RP0/CPU0:ios#conf t

Mon Dec  2 17:58:08.556 UTC

RP/0/RP0/CPU0:ios(config)#no cdp

RP/0/RP0/CPU0:ios(config)#exit

Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:yes

インターフェイスで Cisco Discovery Protocol を無効にする

Cisco IOS XR ソフトウェアを実行しているデバイスのインターフェイスで Cisco Discovery Protocol を無効にするには、次の例に示すように、管理者はインターフェイス コンフィギュレーション モードで no cdp コマンドを使用します。

RP/0/RP0/CPU0:ios#conf t

Mon Dec  2 18:00:08.622 UTC

RP/0/RP0/CPU0:ios(config)#interface GigabitEthernet0/0/0/0

RP/0/RP0/CPU0:ios(config-if)#no cdp

RP/0/RP0/CPU0:ios(config-if)#end

Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:yes

修正済みソフトウェア

シスコでは、このアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、シスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーまたはパートナーからそのソフトウェアの有効なライセンスを取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコ ソフトウェアリリースを記載しています。右側の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けているかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.6 より前

適切な SMU

6.61

6.6.3 または適切な SMU

7.0

7.0.2（2020 年 3 月）または適切な SMU

7.1

脆弱性なし

1.ホワイトボックスルータでCisco IOS XRソフトウェアリリース6.6を実行しているお客様には、リリース6.6.12にアップグレードしてから、ソフトウェアメンテナンスアップグレード(SMU)をインストールすることを推奨します。 他のプラットフォームで Cisco IOS XR ソフトウェアリリース 6.6 を実行しているお客様は、リリース 6.6.3 にアップグレードすることをお勧めします。

Cisco IOS XR ソフトウェアでは、次の SMU も使用できます。

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース

プラットフォーム

SMU 名

5.2.5

NCS6K

ncs6k-5.2.5.CSCvr78185

6.4.2

ASR9K-PX

asr9k-px-6.4.2.CSCvr78185

CRS-PX

hfr-px-6.4.2.CSCvr78185

6.5.3

ASR9K-PX

asr9k-px-6.5.3.CSCvr78185

ASR9K-X64

asr9k-x64-6.5.3.CSCvr78185

NCS540

ncs540-6.5.3.CSCvr78185

NCS5K

ncs5k-6.5.3.CSCvr78185

NCS5500

ncs5500-6.5.3.CSCvr78185

XRV9K

xrv9k-6.5.3.CSCvr78185

6.6.12

ホワイトボックス

iosxrwbd-6.6.12.CSCvr78185

6.6.25

NCS560

ncs560-6.6.25.CSCvr78185

7.0.1

NCS540L

ncs540l-7.0.1.CSCvr78185

Cisco IOS XR ソフトウェアにおける SMU のダウンロード場所とインストール方法の詳細については、『IOS XR Software Maintenance Updates (SMUs)』ガイドを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、2020 年 10 月に、この脆弱性のエクスプロイトが実際に試みられたという報告を受けました。この脆弱性が修正されている Cisco IOS XR ソフトウェアリリースにアップグレードすることをお勧めします。

出典

この脆弱性を報告していただいた Armis 社の Barak Hadad 氏に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200205-iosxr-cdp-rce

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.1

エクスプロイトが実際に観察されていることを示す「エクスプロイト事例および公式発表」を更新。脆弱性のある製品の 2 ヵ所のタイプミスを修正（影響を受ける製品に変更なし）。

エクスプロイト事例および公式発表、脆弱性が認められる製品

最終版

2020-OCT-20

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020-FEB-05

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。