High

アドバイザリーID : cisco-sa-20200108-ios-csrf

初公開日 : 2020-01-08 16:00

最終更新日 : 2020-04-28 17:46

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 8.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvq66030

CVE-2019-16009

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XE ソフトウェアの Web UIで見つかった脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスでクロスサイト リクエスト フォージェリ（CSRF）攻撃を実行できる可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイス上の Web UI の CSRF 防御が不十分なことに起因します。攻撃者は、悪意のあるリンクにアクセスするようインターフェイスのユーザを誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は標的となったユーザの特権レベルで任意のアクションを実行できる場合があります。ユーザが管理者特権を持っている場合、攻撃者が該当デバイスの設定を変更したり、コマンドを実行したり、該当デバイスをリロードしたりする危険性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200108-ios-csrf

該当製品

脆弱性のある製品

HTTP サーバ機能が有効になっている場合、この脆弱性は、Cisco IOS または Cisco IOS XE ソフトウェア（16.1.1以前のリリース）の脆弱性が存在するリリースを実行しているシスコ デバイスに影響を及ぼします。Cisco IOS および Cisco IOS XE ソフトウェアにおける HTTP サーバ機能のデフォルトの状態は、バージョンによって異なります。

脆弱性が存在する Cisco IOS ソフトウェアおよび Cisco IOS XE ソフトウェアのリリースについての詳細は、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

HTTP サーバ設定の確認

HTTP サーバ機能がデバイスで有効かどうかを確認するには、管理者がデバイスにログインして CLI で show running-config | include ip http server|secure|activeコマンドを使用して、グローバルコンフィギュレーションにip http serverコマンドまたはip http secure-serverコマンドが存在するかどうかを確認します。どちらかのコマンドが含まれ、設定されている場合は、HTTP サーバ機能が有効です。

次に、 IPv4 ヘルパー アドレスが設定されたデバイス上の show running-config | include ip http server|secure|activeコマンドを使用します。

Router# show running-config | include ip http server|secure|active

ip http server

ip http secure-server

注：デバイス設定にどちらかのコマンドが含まれている場合、または両方のコマンドが含まれている場合は、Web UI 機能が有効になっています。

ip http server コマンドが存在し、設定に ip http active-session-modules none が含まれている場合、脆弱性が HTTP 経由でエクスプロイトされることはありません。

Ip http secure-server コマンドが存在し、設定に ip http secure-active-session-modules none が含まれている場合、脆弱性が HTTPS 経由でエクスプロイトされることはありません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

シスコは、この脆弱性が Cisco IOS XR ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

HTTP サーバ機能を無効にすると、この脆弱性に対する攻撃ベクトルが排除されるため、対象デバイスのアップグレードが可能になるまでの適切な対応策となる可能性があります。管理者は、グローバル コンフィギュレーション モードで no ip http server または no ip http secure-Server コマンドを使用して、HTTP サーバ機能を無効にすることができます。HTTP サーバと HTTP セキュア サーバの両方が使用されている場合、HTTP サーバ機能を無効にするには両方のコマンドが必要です。

修正済みソフトウェア

シスコでは、このアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、シスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーまたはパートナーからそのソフトウェアの有効なライセンスを取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

お客様が Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断するため、シスコは Cisco IOS Software Checker ツールを提供しています。このツールを使用すると、特定のソフトウェア リリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。 また該当する場合、すべてのアドバイザリに記載されたすべての脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

このツールを使用して次のタスクを実行できます。

- ドロップダウン リストからリリース（複数可）を選択するか、分析対象となるローカル システムからファイルをアップロードして、検索を開始する

- show version コマンドの出力をツールで解析する

- カスタマイズした検索（過去に公開されたすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索対象に入れたり、特定のアドバイザリのみ、または最新のバンドル資料のすべてのアドバイザリを含めるなど）を作成する

リリースが公開されているCisco Security Advisoryの影響を受けるかどうかを確認するには、Cisco.comのCisco IOS Software Checkerを使用するか、Cisco IOSまたはIOS XEソフトウェアリリース(15.1(4)M2または3.13.8S)を入力します。

デフォルトでは、Cisco IOS ソフトウェアのチェックには、結果は、高セキュリティへの影響の評価 (サー) または重大な脆弱性にのみが含まれています。 「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco.com の Cisco IOS ソフトウェア チェッカーを使用して、[Impact Rating] ドロップダウン リストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性を報告していただいた Mehmet Önder Key 氏に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200108-ios-csrf

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.1

"show running-config | include ip http server|secure"コマンドで「show running-config | include ip http server|secure|active"

該当製品

最終版

2020 年 4 月 28 日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020 年 1 月 8 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。