Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20200102-dcnm-auth-bypass

初公開日 : 2020-01-02 16:00

最終更新日 : 2020-01-15 15:58

バージョン 1.3 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvq89898 CSCvq85945 CSCvq89859

CVE-2019-15975

CVE-2019-15976

CVE-2019-15977

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Data Center Network Manager（DCNM）の認証メカニズムにある複数の脆弱性が原因で、認証されていないリモート攻撃者が、認証をバイパスし、影響を受けるデバイスに対して管理者権限で任意のアクションを実行できる可能性があります。

これらの脆弱性の詳細については本アドバイザリの「詳細情報」セクションを参照してください。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200102-dcnm-auth-bypass

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、Microsoft Windows、Linux、および仮想アプライアンス プラットフォーム用のリリース 11.3(1) よりも古い Cisco DCNM ソフトウェアリリースに影響します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

Cisco Data Center Network Manager（DCNM）の認証メカニズムにある 3 つの脆弱性が原因で、認証されていないリモート攻撃者が、認証をバイパスし、影響を受けるデバイスに対して管理者権限で任意のアクションを実行できる可能性があります。

これらの脆弱性は互いに依存しないため、一方の脆弱性を悪用しても別の脆弱性を悪用する必要はありません。さらに、いずれかの脆弱性の影響を受けるソフトウェアリリースであっても、他の脆弱性の影響は受けない場合があります。

これらの脆弱性の詳細については、次のとおりです。

脆弱性の詳細

Cisco Data Center Network Manager の REST API 認証バイパスの脆弱性

Cisco DCNM の REST API エンドポイントにある脆弱性が原因で、認証されていないリモート攻撃者が、影響を受けるデバイスで認証をバイパスできる可能性があります。

この脆弱性は、静的暗号キーがインストール間で共有されることに起因します。攻撃者は、静的キーを使用して有効なセッショントークンを巧妙に作成することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者は、REST API を介して管理者権限で任意のアクションを実行できる可能性があります。

CVE ID：CVE-2019-15975

Cisco Data Center Network Manager の SOAP API 認証バイパスの脆弱性

Cisco DCNM の SOAP API エンドポイントにある脆弱性が原因で、認証されていないリモート攻撃者が、影響を受けるデバイスで認証をバイパスできる可能性があります。

この脆弱性は、静的暗号キーがインストール間で共有されることに起因します。攻撃者は、静的キーを使用して有効なセッショントークンを巧妙に作成することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者は、SOAP API を介して管理者権限で任意のアクションを実行できる可能性があります。

CVE ID：CVE-2019-15976

Cisco Data Center Network Manager の認証バイパスの脆弱性

Cisco DCNM の Web ベースの管理インターフェイスにある脆弱性が原因で、認証されていないリモート攻撃者が、影響を受けるデバイスで認証をバイパスできる可能性があります。

この脆弱性は、静的クレデンシャルが存在することに起因します。攻撃者は、ユーザインターフェイスに対する認証に静的クレデンシャルを使用することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者は、Web インターフェイスの特定のセクションにアクセスし、影響を受けるデバイスから特定の機密情報を取得できる可能性があります。この情報を使用してシステムにさらなる攻撃が加えられる可能性もあります。

CVE ID：CVE-2019-15977

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

これらの脆弱性は、Cisco DCNM ソフトウェアリリース 11.3(1) 以降では修正されています。

Cisco.com の Software Center からソフトウェアをダウンロードするには、次の手順を実行します。

1. [すべてを参照（Browse All）] をクリックします。

2. [クラウドおよびシステムの管理（Cloud and Systems Management）] > [データセンターインフラストラクチャの管理（Data Center Infrastructure Management）] > [Data Center Network Manager] の順に選択します。

3. Data Center Network Manager のページの左側にあるペインからリリースを選択します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、このアドバイザリで説明されている脆弱性に対して概念実証段階のエクスプロイト コードが入手可能であることを認識しています。

このアドバイザリで説明されている脆弱性の悪用に関する情報は Cisco PSIRT に寄せられていません。

出典

シスコは、脆弱性の報告に関し Source Incite 社の Steven Seeley（mr_me）氏と Trend Micro 社の Zero Day Initiativeの協力に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200102-dcnm-auth-bypass

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.3

エクスプロイト コードの入手状況に関する情報を更新。

不正利用事例と公式発表

Final

2020 年 1 月 15 日

1.2

「出典」セクションを更新。

出典

Final

2020 年 1 月 2 日

1.1

「出典」セクションを更新。

出典

Final

2020 年 1 月 2 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 年 1 月 2 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。