High

アドバイザリーID : cisco-asa-kerberos-bypass-96Gghe2sS

初公開日 : 2020-05-06 16:00

最終更新日 : 2020-05-07 14:39

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 8.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvq73534

CVE-2020-3125

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェアのケルベロス認証機能で脆弱性が確認されました。認証されていないリモートからの攻撃者が ケルベロスキー発行局（ KDC）を装い、VPN やローカルデバイスアクセスに対するケルベロス 認証が設定されている該当デバイスで、認証をバイパスする可能性があります。

脆弱性は認証の成功応答が受け取られるとき KDC の不十分な識別確認が原因です。 ASA デバイスへの KDC サーバの応答がスプーフィングされると、この脆弱性がエクスプロイトされる可能性があります。 この悪意のある応答は KDC によって認証されなかろう。 不正侵入の成功は攻撃者が Kerberos 認証をバイパスすることを可能にする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

注: この脆弱性に対処するためには、ソフトウェアアップグレード後の設定変更が必要です。 追加情報についてはこのアドバイザリの詳細 セクションを参照して下さい。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-asa-kerberos-bypass-96Gghe2sS

このアドバイザリは、2020 年 5 月 に公開された Cisco ASA、FMC、FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。このアドバイザリバンドルには、12 件の脆弱性に関する 12 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが記載されています。 これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。シスコのイベント対応： 2020 年 5 月 公開の Cisco ASA、FMC、FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドル

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、シスコ製品で Cisco ASA ソフトウェアを実行しており、VPN またはローカルデバイスのアクセスに対してケルベロス認証が設定されている場合です。

Kerberos 認証が設定されるかどうか判別して下さい

管理者は show running-config aaa-server を使用できます | Kerberos を Kerberos サーバが設定されるかどうか判別するために命じます含んで下さい。 次の例は構成されたサーバー 1 Kerberos があるデバイスのためのコマンドの出力を示したものです asaKerberosTestServer と指名される:

device(config)# show running-config aaa-server | include kerberos

aaa-server asaKerberosTestServer protocol kerberos

kerberos-realm DEV.ASA.TEST

出力で戻る Kerberos サーバ名が設定^1 で他の所で参照される場合、Kerberos そのサーバは認証のために使用されています。 管理者は show running-config all を使用できます | Kerberos 認証が設定されるかどうか確かめるために <kerberos サーバ name> コマンドを含んで下さい。 次の例では、Kerberos サーバ名 asaKerberosTestServer がセキュアシェル（SSH）コンソールの認証用に設定されています（ケルベロス認証は VPN アクセス用に設定することもできます）。

device(config)# show running-config all | include asaKerberosTestServer

aaa-server asaKerberosTestServer protocol kerberos

aaa-server asaKerberosTestServer (inside) host DEV.ASA.TEST

aaa authentication ssh console asaKerberosTestServer

1. kcd サーバの <kerberos server name> CLI コマンドは例外です。 Kerberos サーバ名の唯一の例がこのコマンドである場合、デバイスは脆弱ではないです。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

シスコは、この脆弱性が Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアまたは Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアに影響を及ぼさないことを確認しています。

詳細

この脆弱性に対処するためには、ソフトウェアアップグレード後の設定変更が必要です。 Cisco ASA デバイスは CLI コマンドが検証しkdc、AAA が Kerberos インポートkeytab 設定されれば脆弱で、まだ不正利用することができます。 これらの新しい構成コマンドは ASA がこの Security Advisory に説明がある脆弱性を防ぐ各ユーザ認証 トランザクションの間に KDC を検証するようにします。

管理者は、 デバイスの CLI で、validate-kdc コマンドを入力してから、 aaa kerberos import-keytab コマンドを入力して、新しいコマンドを設定できます。

検証kdc コマンドが有効に なる場合、ASA はそのサーバの各ユーザ認証 トランザクションの間にサービス チケットをユーザ向けの要求し、以前に保存されたキー テーブル（keytab）に対して応答を確認することによって Kerberos サーバ（KDC）を検証します。 AAA Kerberos インポートkeytab コマンドは ASA に Kerberos keytab ファイルをインポートします。

次の実行結果は validate-kdc と aaa kerberos import-keytab コマンドの設定を示しています。

device(config)# validate-kdc

device(config)# aaa kerberos import-keytab disk0:mykeytab

device# show aaa kerberos keytab

Principal:   host/testing@DEV.ASA.TEST

Key version: 10

Key type:    arcfour (23)

新しいコマンドに関する詳細については、Cisco ASA シリーズ コマンドレファレンス、A-H コマンド（AAA Kerberos インポートkeytab コマンド）および Cisco ASA シリーズ コマンドレファレンスを、T - Z コマンド参照して下さい（コマンドを検証してkdc 下さい）。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。 https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコ ソフトウェアリリースを記載しています。 中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。 右の列は、リリースがこのバンドルに記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、およびそれらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco ASA ソフトウェア

Cisco ASA ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

先により 9.6^1

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

9.6

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

9.7^1

修正済みリリースに移行します。

修正済みリリースに移行します。

9.8

9.8.4.15

9.8.4.20

9.9

9.9.2.66

9.9.2.67

9.10

9.10.1.37

9.10.1.40

9.12

9.12.3.2

9.12.3.9

9.13

9.13.1.7

9.13.1.10

9.14

脆弱性なし

脆弱性なし

1. Cisco ASA ソフトウェア リリース 9.5 以前および 9.7 については、メンテナンスが終了しています。 この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

注 1： この脆弱性は新しい一組の構成コマンドを通した Cisco ASA ソフトウェアリリース 9.8 およびそれ以降で解決されます。 Cisco ASA デバイスは CLI コマンドが検証しkdc、AAA が Kerberos インポートkeytab 設定されれば脆弱で、まだ不正利用することができます。 詳細については、このアドバイザリの詳細 セクションを参照して下さい。

注 2： Kerberos 認証サーバが、Cisco ASA ソフトウェアリリースの既知の信頼ネットワークの外にある場合は、認証を使用することをお勧めしません。これは、validate-kdc および aaa Kerberos import-keytab コマンドが設定されている場合を除きます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性をご報告いただいた Silverfort 社の Yoav Iellin氏、Yaron Kassner 氏、Dor Segal 氏、および Rotem Zach 氏に対して、ここで感謝の意を表します。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-asa-kerberos-bypass-96Gghe2sS

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.1

正しい修正済みリリースを 9.10.1.39 ではなく 9.10.1.40 とするために、ASA 修正リリーステーブルを更新。

修正済みリリース

最終版

2020 年 5 月 6 日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020 年 5 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。