Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20191120-sbr-rv-infodis

初公開日 : 2019-11-20 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvq76840

CVE-2019-15990

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

ある特定の Cisco Small Business RV シリーズ ルータのウェブベースの管理インターフェイスの脆弱性はリモート攻撃者非認証がウェブベースの管理インターフェイスで表示する 情報を表示するようにする可能性があります。

脆弱性は HTTP 要求の不適当な許可が原因です。 攻撃者は影響を受けたデバイスのウェブベースの管理インターフェイスへ巧妙に細工された HTTP 要求を送信 することによってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 正常なエクスプロイトは攻撃者が認証なしでウェブベースの管理インターフェイスで表示する 情報を表示することを可能にする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191120-sbr-rv-infodis

該当製品

脆弱性のある製品

パブリケーションの時に、この脆弱性はそれらが以前のファームウェアリリースを実行したら次の Cisco Small Business RV シリーズ ルータにリリースします 4.2.3.10 を影響を与えました:

- RV016 マルチ WAN VPN ルータ^1

- RV042 Dual WAN VPN ルータ

- RV042G デュアルギガビット WAN VPN ルータ

- RV082 デュアル WAN VPN ルータ^1

1. Cisco RV016 複数の WAN な VPN Router および Cisco RV082 二重 WAN VPN Router はソフトウェアメンテナンスの終わりに達しました。

最も完全な、現在の情報についてはこのアドバイザリの上でバグID の詳細 セクションを参照して下さい。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- RV320 デュアル ギガビット WAN VPN ルータ

- RV325 は VPN Router ギガビット WAN 二倍になります

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

ただし、リモート管理機能が運用上不要な場合は、管理者がこの機能を無効にすることで攻撃対象となる領域を狭めることができます。 この機能はデフォルトで無効になっています。

リモート管理機能を無効にするには、[ファイアウォール（Firewall）] > [全般（General）] を選択し、 [リモート管理（Remote Management）] チェックボックスをオフにします。 リモート管理機能を無効にすると、WAN IP アドレスが割り当てられた Web ベースの管理インターフェイス（WAN ポート経由で到達可能）が無効化されます。 Web ベースの管理インターフェイスは LAN IP アドレスで引き続き使用可能となり、LAN ポート経由で到達可能です。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

パブリケーションの時に、Cisco RV042 Dual WAN VPN ルータおよび Cisco RV042G デュアル ギガビット WAN VPN ルータ ファームウェアリリース 4.2.3.10 およびそれ以降はこの脆弱性のための修正が含まれていました。

最も完全な、現在の情報についてはこのアドバイザリの上でバグID の詳細 セクションを参照して下さい。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191120-sbr-rv-infodis

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019 年 11 月 20 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。