High

アドバイザリーID : cisco-sa-20191112-asa-ftd-lua-rce

初公開日 : 2019-11-12 13:15

最終更新日 : 2021-01-11 19:14

バージョン 2.6 : Final

CVSSスコア : 7.2

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvr96680 CSCvr85295

CVE-2019-15992

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Adaptive Security Appliance（ASA）ソフトウェアと Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアに統合された Lua インタプリタの実装における脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が、該当デバイスの基盤となる Linux オペレーティングシステムのルート権限を使用して、任意のコードを実行する可能性があります。

この脆弱性は、ユーザ指定の Lua スクリプトのコンテキストで許可される Lua 関数呼び出しに対する制限が不十分であることに起因します。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はルート権限を使用して、ヒープオーバーフロー状態を引き起こし、 該当デバイスの基盤となる Linux オペレーティングシステム上で任意のコマンドを実行する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191112-asa-ftd-lua-rce

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco ASA ソフトウェアおよび Cisco FTD ソフトウェアに影響を及ぼします。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Adaptive Security Device Manager

- Cisco Security Manager

- Firepower Management Center

- Firepower Management Center 1000

詳細

公開時点では、このアドバイザリに記載された脆弱性は、次のシスコ製品で確認されていました。

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア

Cisco ASA ソフトウェアのダイナミック アクセス ポリシー（DAP）機能を使用すると、管理者は、VPN セッションの確立時に動的に評価されたファクタに基づき、適切なアクセスコントロール属性を適用するポリシーを作成できます。DAP は、Lua プログラミング言語を使用して、拡張認証、許可、およびアカウンティング（AAA）ポリシーを定義する機能を提供します。これらのユーザ定義の Lua スクリプトは、デバイスのスクリプトサンドボックス内で実行されます。

ただし、Lua インタプリタのローカル実装では、該当デバイスのスクリプトサンドボックス内で許可される Lua 関数の呼び出しに不十分な制限しか課せられません。有効な管理者資格情報を持つ攻撃者は、該当デバイスの基盤となる Linux オペレーティングシステムでルート権限を使用して、実行時にスクリプトサンドボックスをエスケープし、任意のコードを実行する悪意のある Lua スクリプトを送信する可能性があります。

Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェア

カスタム アプリケーション ディテクタ機能を使用すると、管理者は、Firepower 管理センター（FMC）を通じて管理される Cisco FTD デバイス上のユーザ定義アプリケーションに基づいて IP トラフィックを識別およびフィルタリングするカスタムロジックを定義できます。

カスタムアプリケーション検出ロジックを定義するプロセスの一環として、管理者は次の 2 種類のディテクタを作成できます。基本的または高度。基本的なアプリケーションディテクタは、FMC Web ベースのインターフェイスで、一連の Web フォームフィールドに入力することで作成されます。高度なアプリケーションディテクタは、外部で作成され、ユーザ定義のアプリケーション ディテクタ ロジックを含むカスタム Lua ファイルとして FMC Web インタフェースにアップロードされます。構成が完了すると、高度なカスタム アプリケーション ディテクタがダウンロードされ、管理対象 FTD デバイスのスクリプトサンドボックス内で実行されます。

有効な管理者資格情報を持つ攻撃者は、FMC Web インターフェイスで高度なディテクタを構成し、悪意のある Lua スクリプトを送信する可能性があります。ディテクタの構成と悪意のあるスクリプトは、管理対象 FTD デバイスにプッシュされます。実行時に、悪意のあるスクリプトはスクリプトサンドボックスをエスケープし、該当 FTD デバイスの基盤となる Linux オペレーティングシステム上でルート権限を使用して、任意のコードを実行します。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のアップデートを提供しています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、シスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーまたはパートナーからそのソフトウェアの有効なライセンスを取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

Cisco ASA ソフトウェア

次の表では、左の列にシスコ ASA ソフトウェアのリリースを示しています。右の列は、この脆弱性が修正済みの最初の推奨リリースです。

詳細については、Cisco bug CSCvr85295をご覧ください。

Cisco ASA ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

9.41 より前

9.6.4.36 に移行.

9.41

9.6.4.36 に移行.

9.51

9.6.4.36 に移行.

9.6

9.6.4.36

9.71

9.8.4.15 への移行.

9.8

9.8.4.15

9.9

9.9.2.61

9.10

9.10.1.32

9.12

9.12.3

9.13

9.13.1.4

9.14

9.14.2.7（2021 年 2 月）

9.15

9.15.1.4（2021 年 1 月）

1. Cisco ASAソフトウェアリリース9.5以前およびCisco ASAソフトウェアリリース9.7はメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェア

この脆弱性は、Cisco FTD ソフトウェアを実行しているセンサーに影響しますが、この脆弱性を修正するには Cisco Firepower Management Center（FMC）経由の攻撃ベクトルを封じる必要もあります。

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処するソフトウェア アップデートを提供しています。完全に修正するには、VDB アップデートと FMC ホットフィックスのインストールが必要です。VDB アップデートは、管理対象の FTD デバイスで FMC を介してインストールできます。展開を行う前に、VDB アップデートと FMC のホットフィックスを任意の順序でインストールすることをお勧めします。

詳細については、 Cisco bug CSCvr96680 をご覧ください。

次の表では、左の列にFMC ソフトウェアのリリースを示しています。中央の列は、この脆弱性に対する修正を含む最初の VDB アップデートを示し、右側の列には、この脆弱性に対する修正を含む FMC ホットフィックスが示されています。

Cisco FMC ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正済み VDB アップデート

この脆弱性に対する最初の修正済 FMC リリース

6.1.0 より前

VDB Update 329

FMC 6.2.3 への移行

6.1.0

VDB Update 329

FMC 6.2.3 への移行

6.2.0

VDB Update 329

FMC 6.2.3 への移行

6.2.1

VDB Update 329

FMC 6.2.3 への移行

6.2.2

VDB Update 329

FMC 6.2.3 への移行

6.2.3

VDB Update 329

Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Hotfix_DQ-6.2.3.16-2

6.3.0

VDB Update 329

Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Hotfix_AK-6.3.0.6-2

6.4.0

VDB Update 329

Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Hotfix_AA-6.4.0.7-3

6.5.0

VDB Update 329

Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Hotfix_B-6.5.0.2-2

お客様は、Cisco.com の Software Center から VDB 更新プログラムをダウンロードし、『 Firepower Management Center Configuration Guide 』に記載されている手順に従ってインストールすることができます。

お客様は、Cisco.com の Software Center から FMC ホットフィックスをダウンロードし、 Cisco Firepower ホットフィックスのリリースノートに記載されている手順に従ってインストールすることができます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、アドバイザリで説明されている脆弱性に対して概念実証段階のエクスプロイト コードが入手可能であることを認識しています。

このアドバイザリで説明されている脆弱性の悪用に関する情報は Cisco PSIRT に寄せられていません。

出典

この脆弱性を報告していただいた md4 of HatLab@DBAPPSecurity に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191112-asa-ftd-lua-rce

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

2.6

ASA の修正済みソフトウェアのリリースに関する情報を追加。

「該当製品」、「修正済みソフトウェア」

最終版

2021 年 1 月 11 日

2.5

FTD の修正済みソフトウェアのリリースに関する情報を追加。

修正済みソフトウェア

Interim

2019 年 12 月 17 日

2.4

FMC ホットフィックスの説明を含む、FTD 修正済みソフトウェアリリースの情報を追加。ASA の修正済みソフトウェアのリリースに関する情報を更新。[概要] セクションから VDB Update 2.0 の履歴を削除する際に、このアドバイザリのバージョン 329 の改訂履歴を拡張。

概要、修正済みソフトウェア、改訂履歴

Interim

2019 年 12 月 16 日

2.3

ASA の修正済みソフトウェアのリリースに関する情報を追加。

修正済みソフトウェア

Interim

2019 年 12 月 03 日

2.2

ASA 修正済みソフトウェアリリース情報のフォーマットと誤字脱字を修正。

修正済みソフトウェア

Interim

2019 年 11 月 27 日

2.1

ASA の修正済みソフトウェアのリリースに関する情報を追加。

概要および修正済みソフトウェア

Interim

2019 年 11 月 22 日

2.0

修正済みソフトウェアリリース情報を更新し、Cisco FTD ソフトウェアの修正済みソフトウェアテーブルを削除。このアドバイザリのバージョン 2.0 では、FTD テーブルは削除されました。これは、VDB Update 329 が、FMC が対処されるまで FTD のこの脆弱性に対して十分な緩和を提供しなかったためです。FMC はその後、このアドバイザリのバージョン 2.4 以降のホットフィックスで対処されました。

概要および修正済みソフトウェア

Interim

2019 年 11 月 19 日

1.1

修正済みソフトウェアリリース情報を「概要」および「修正済みソフトウェア」セクションに追加。

概要および修正済みソフトウェア

Interim

2019 年 11 月 15 日

1.0

初回公開リリース

—

Interim

2019 年 11 月 12 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。