High

アドバイザリーID : cisco-sa-20191106-wlc-dos

初公開日 : 2019-11-06 16:00

最終更新日 : 2020-05-11 15:58

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 7.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvp92098

CVE-2019-15276

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

シスコワイヤレス LAN コントローラソフトウェアの Web インターフェイスで脆弱性が確認されました。権限の低い認証されたリモートの攻撃者が、影響を受けたデバイスでサービス妨害（DoS）状態を引き起こす危険性があります。

この脆弱性は、巧妙に細工された URL を処理する際の HTTP 解析エンジンの障害に起因します。攻撃者は、影響を受けたコントローラに対して低い権限で認証を行ってから、細工した URL を標的デバイスの Web インターフェイスに送信することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。それとは逆に、認証されていない攻撃者が Web インターフェイスのユーザを誘導して、細工した URL をクリックさせる場合もあります。エクスプロイトに成功すると、予期せぬデバイスの再起動が引き起こされ、DoS 状態に陥る可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191106-wlc-dos

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、シスコ LAN コントローラでソフトウェアリース 8.4 以降、および 8.10 より前を実行している場合です。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左側の列に主なソフトウェア リリースを記載しています。右の列は、このアドバイザリに記載されている脆弱性が修正済みの推奨メジャーリリースです。

Cisco ワイヤレス LAN コントローラ メジャー ソフトウェア リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

Prior to 8.0

脆弱性なし

8.0

脆弱性なし

8.1

脆弱性なし

8.2

脆弱性なし

8.3

脆弱性なし

8.4

8.5.160.0

8.5

8.5.160.0

8.6

8.8.130.0

8.7

8.8.130.0

8.8

8.8.130.0

8.9

8.10

8.10

脆弱性なし

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性を報告していただいた独立系のセキュリティ研究者である SecuNinja 氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191106-wlc-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

修正済みソフトウェアテーブルをリリース 8.8 で更新。

修正済みソフトウェア

Final

2020 年 11 月

1.1

修正済みソフトウェアテーブルをリリース 8.5 で更新。

修正済みソフトウェア

Final

2019 年 12 月 11 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 11 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。