High

アドバイザリーID : cisco-sa-20191106-telepres-roomos-dos

初公開日 : 2019-11-06 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvq29889 CSCvq65302 CSCvq12177

CVE-2019-15289

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco TelePresence コラボレーション エンドポイント（CE）および Cisco RoomOS ソフトウェアのビデオサービスで複数の脆弱性が確認されました。認証されていないリモートからの攻撃者が、標的デバイスでサービス妨害（DoS）を引き起こす危険性があります。

この脆弱性は、入力検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、影響を受けるデバイスのビデオサービスにトラフィックを送信することにより、これらの脆弱性をエクスプロイトできる可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者がビデオサービスのクラッシュを引き起こし、その結果、標的デバイスがサービス妨害（DoS）状態に陥る危険性があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191106-telepres-roomos-dos

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、次のシスコ製品でリリース 9.8.0 より前の Cisco TelePresence CE ソフトウェアを稼動している場合、またはリリース RoomOS July Drop 1 2019 より前の Cisco RoomOS ソフトウェアを稼動している場合です。

- Webex Board 55

- Webex Board 55S

- Webex Board 70

- Webex Board 70S

- Webex Board 85S

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコでは、この脆弱性が Cisco TelePresence Codec（TC）ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

Cisco TelePresence CE ソフトウェアリリース 9.8.0 以降では、この脆弱性が修正済みです。

Cisco TelePresence CE ソフトウェアは、Software Center にアクセスし、次の手順でダウンロードできます。

1. [すべてを参照（Browse All）] をクリックします。

2. [コラボレーション エンドポイント（Collaboration Endpoints）] > [コラボレーション ルーム エンドポイント（Collaboration Room Endpoints）] > [Webex Board] を選択し、該当するエンドポイントを選択します。

3. [エンドポイント（Endpoint）] ページの左ペインからリリースにアクセスします。

クラウドベースの Cisco RoomOS July Drop 1 2019 サービスは、この脆弱性に対応済みです。ユーザの対処は必要ありません。サービス GUI のヘルプ機能を使用すると、現在の修復ステータスやソフトウェアバージョンを確認できます。

その他の情報が必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でのシステムセキュリティテスト中に Cisco ASIG の KO によって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191106-telepres-roomos-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 11 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。