Informational

アドバイザリーID : cisco-sa-20191106-rv0x2

初公開日 : 2019-11-06 16:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvq34376 CSCvq34370

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

特定のCisco Small Business RVシリーズルータ用のシスコファームウェアは、次の問題の影響を受けます。

- QNOテクノロジーに対して発行された証明書とキー

- ハードコードされたパスワードハッシュ

- サードパーティソフトウェア(TPS)コンポーネントの複数の脆弱性

QNOテクノロジーに対して発行される証明書とキー

対応する公開/秘密キーペアを持つX.509証明書が、最初はCisco RV042 Dual WAN VPNルータファームウェアで見つかりました。この証明書は、サードパーティのエンティティQNO Technologyに発行されます。

問題の証明書とキーは、次のシスコ製品のファームウェアの一部です。

- RV016 Multi-WAN VPN ルータ

- RV042 Dual WAN VPN ルータ

- RV042G デュアル ギガビット WAN VPN ルータ

- RV082 Dual WAN VPN ルータ

証明書とキーは、ファームウェアの開発中のテストに使用され、製品の出荷バージョンではライブ機能に使用されませんでした。該当する製品のファームウェアの出荷バージョンはすべて、代わりに動的に作成された証明書を使用します。

この証明書とキーをソフトウェアの出荷に含めることは、これらのルータの開発チームによる監督でした。

Cisco Bug ID:CSCvq34370

ハードコードされたパスワードハッシュ

次のシスコ製品のCiscoファームウェアに含まれている/etc/shadowファイルには、ユーザroot、cisco、およびlldpdのハードコードされたパスワードハッシュが含まれています。

- RV016 Multi-WAN VPN ルータ

- RV042 Dual WAN VPN ルータ

- RV042G デュアル ギガビット WAN VPN ルータ

- RV082 Dual WAN VPN ルータ

ファームウェアによるユーザ認証中は、/etc/shadowファイルは参照されません。代わりに、影響を受けるルータのWebベース管理インターフェイスにログインするユーザを認証するために、専用の代替ユーザデータベースが使用されます。

該当デバイスのベースオペレーティングシステムにアクセスできる攻撃者は、この問題を不正利用して、root、cisco、またはlldpdユーザのレベルで昇格された権限を取得する可能性があります。ただし、シスコでは現在、これらのルータの基本オペレーティングシステムにアクセスする方法を認識していません。

Cisco Bug ID:CSCvq34376

サードパーティ製ソフトウェアコンポーネントの複数の脆弱性

次の製品のファームウェアに含まれるサードパーティソフトウェア(TPS)コンポーネントには、脆弱性が存在します。

- RV016 Multi-WAN VPN ルータ

- RV042 Dual WAN VPN ルータ

- RV042G デュアル ギガビット WAN VPN ルータ

- RV082 Dual WAN VPN ルータ

シスコは、Cisco Security Vulnerability Policyに従って、TPSの脆弱性に対する通常のシスコのプロセスを使用して、これらの脆弱性を処理します。これらのルータのファームウェアに影響する既知のTPS脆弱性については、Cisco Bug Search Toolを参照してください。

出典

シスコは、これらの問題を報告していただいたセキュリティ研究者のStefan Viehböck氏とSEC Consult/IoT InspectorのThomas Weber氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191106-rv0x2

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 11 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。