Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20191106-pi-epn-codex

初公開日 : 2019-11-06 16:00

最終更新日 : 2019-11-12 23:53

バージョン 2.0 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvp79611 CSCvp79419

CVE-2019-15958

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Prime Infrastructure（PI）および Cisco Evolved Programmable Network Manager（EPNM）の REST API で脆弱性が確認されました。認証されていないリモートからの攻撃者がルート権限を用いて、基盤となるオペレーティングシステムで任意のコードを実行する危険性があります。

この脆弱性は、高可用性（HA）機能が有効になっている対象デバイスが適切に入力検証を実行しないために存在します。攻撃者が、HA アクティブまたはスタンドバイのデバイスに悪意のあるファイルをアップロードすることで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、ルートレベルの権限を用いて、基盤となるオペレーティングシステムで任意のコードが実行される危険性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191106-pi-epn-codex

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、Cisco PI ソフトウェアリリースが 3.4.2、3.5.1、3.6.0 Update 02 より前の場合、および Cisco EPNM リリースが 3.0.2 より前の場合です。

注：最近のソフトウェアの変更により、この脆弱性の攻撃対象が減少しています。Cisco PI リリース 3.4.1、3.5、3.6、および EPNM リリース 3.0.1 から最初の修正済みリリースまでは、この脆弱性をエクスプロイトするには認証が必要です。それ以前のすべてのバージョンでは、認証が不要です。

脆弱性に対応済みの Cisco PI ソフトウェアおよび Cisco EPNM のリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」 セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、次の Cisco PI ソフトウェアリリース以降で修正済みです。

- 3.4.2

- 3.5.1

- 3.6.0 Update 02

- 3.7.0

この脆弱性は、次の Cisco EPNM リリース以降で修正済みです。

- 3.0.2

- 3.1

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、この脆弱性の報告に関し Source Incite 社の Steven Seeley（mr_me）氏のご協力に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191106-pi-epn-codex

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

2.0

さらなる検討により、この脆弱性には時間制約がないことが確認されました。HA が設定された対象製品は脆弱であると考えられます。CVSS スコアが 9.8 に更新され、SIR が Critical に設定されます。

ヘッダー、概要、および詳細

Final

2019 年 11 月 12日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 11 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。