High

アドバイザリーID : cisco-sa-20191016-spa-rce

初公開日 : 2019-10-16 16:00

最終更新日 : 2019-12-02 16:40

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 8.0

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvr49341 CSCvq50494

CVE-2019-15246

CVE-2019-15247

CVE-2019-15248

CVE-2019-15249

CVE-2019-15242

CVE-2019-15243

CVE-2019-15244

CVE-2019-15245

CVE-2019-15250

CVE-2019-15240

CVE-2019-15251

CVE-2019-15241

CVE-2019-15252

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco SPA アナログ電話アダプタ（ATA）に存在する複数の脆弱性により、認証された隣接する攻撃者が、昇格した特権により任意のコードを実行する可能性があります。

これらの脆弱性は、Web ベースの管理インターフェイスへのユーザ入力の検証が不適切なことに起因します。攻撃者は、Web ベースの管理インターフェイスに対する認証を行い、巧妙に細工されたリクエストを影響を受けるデバイスに送信することにより、これらの脆弱性を悪用する可能性があります。不正利用が成功すると、攻撃者は、権限を昇格させた上で任意のコードを実行できる可能性があります。

注：Webベースの管理インターフェイスはデフォルトで有効になっています。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191016-spa-rce

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、次のシスコ アナログ電話アダプタデバイスに影響します。

- ファームウェアリリース 1.4.1 SR4 以前の Cisco SPA112 2 ポート電話アダプタ

- ファームウェアリリース 1.4.1 SR4 以前のルータ内蔵の Cisco SPA122 ATA

- ファームウェアリリース 1.2.2 SR1 以前の Cisco ATA 190 アナログ電話アダプタ

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。ただし、管理者は影響を受ける機能を、対策として無効にすることができます。

管理者は、Cisco SPA100 シリーズ電話アダプタ アドミニストレーション ガイドの管理設定セクションで、Web ベースの管理インターフェイスの設定を確認できます。

修正済みソフトウェア

シスコでは、このアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供する予定です。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

Cisco SPA100 シリーズ ファームウェア リリース 1.4.1SR5 は、ルータデバイス内蔵の Cisco SPA112 2 ポート電話アダプタおよび Cisco SPA122 ATA が影響を受けるこれらの脆弱性に対処します。

Cisco ATA 190 シリーズ アナログ電話アダプタ ソフトウェアリリース 1.2(3)SR2 は、Cisco ATA 190 アナログ電話アダプタデバイスが影響を受けるこれらの脆弱性に対処します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告いただいた Tenable Inc. の Andrew Orr 氏および Alex Weber 氏に謝意を表します。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191016-spa-rce

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

影響を受ける SPA デバイスを追加。

説明、該当製品

Final

2019 年 11 月 27 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 10 月 16 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。