Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20191016-sbss-xss

初公開日 : 2019-10-16 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvo28159 CSCvp35688

CVE-2019-12718

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Small Business Smart and Managed SwitchesのWebベースインターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がWebベースインターフェイスのユーザに対してクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスのWebベースインターフェイスによるユーザ入力の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、インターフェイスのユーザを説得して悪意のあるリンクをクリックさせ、その後で特定のWebインターフェイスページにアクセスさせることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は影響を受けるインターフェイスのコンテキストで任意のスクリプトコードを実行したり、ブラウザの機密情報にアクセスしたりする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191016-sbss-xss

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、公開時点で次のシスコ製品に影響を与えました。

- 250 シリーズ スマート スイッチ

- 350 シリーズ マネージド スイッチ

- 550X シリーズ スタッカブル マネージド スイッチ

- Small Business 200 シリーズ スマート スイッチ

- Small Business 300 シリーズ マネージド スイッチ

- Small Business 500 シリーズ スタッカブル マネージド スイッチ

公開時点で脆弱性が存在していたソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

公開時点では、リリース2.5.0.90には、次のシスコ製品に対するこの脆弱性の修正が含まれています。

- 250 シリーズ スマート スイッチ

- 350 シリーズ マネージド スイッチ

- 550X シリーズ スタッカブル マネージド スイッチ

シスコでは、次のシスコ製品について、2019年10月20日の週に予定されているリリース1.4.11でこの脆弱性を修正する予定です。

- Small Business 200 シリーズ スマート スイッチ

- Small Business 300 シリーズ マネージド スイッチ

- Small Business 500 シリーズ スタッカブル マネージド スイッチ

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告いただいた Securitum 社（ポーランド）の Marcin Mol 氏に謝意を表します。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191016-sbss-xss

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 10 月 16 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。