High

アドバイザリーID : cisco-sa-20191002-ftd-container-esc

初公開日 : 2019-10-02 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.2

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvm14296 CSCvo83194

CVE-2019-12674

CVE-2019-12675

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower Threat（FTD）Defense ソフトウェアのマルチインスタンス機能における複数の脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が FTD インスタンスのコンテナをエスケープし、 ルート権限のあるコマンドをホストの名前空間に実行する可能性があります。

これらの脆弱性は、基盤となるファイル システムでの保護が不十分であることに起因します。攻撃者は、基盤となるファイル システム上の重要なファイルを変更することにより、これらの脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はルート権限のあるコマンドをホストの名前空間で実行できる可能性があります。これにより、攻撃者は他の実行中の FTD インスタンスに影響を与える可能性があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191002-ftd-container-esc

このアドバイザリは、18 件の脆弱性に関する 10 件のシスコ セキュリティ アドバイザリを含む、2019 年 10 月に公開された Cisco ASA、FMC および FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『 Cisco Event Response: October 2019 Cisco ASA, FMC, and FTD Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、次のシスコ デバイスで、脆弱性のある Cisco FTD ソフトウェア リリースを稼動し、またマルチインスタンス処理が設定されている場合です。

- FirePOWER 4100 シリーズ セキュリティ アプライアンス

- FirePOWER 9300 シリーズ セキュリティ アプライアンス

デバイスがマルチインスタンス サービスを提供しているかどうかを確認するには、管理者が FXOS CLI にログインして、 ssa スコープ内で show app-instance コマンドを使用します。[導入タイプ（Deploy Type）] フィールドに [コンテナ（Container）] の値が含まれている場合、アプリケーション インスタンスは存在し、デバイスには脆弱性があります。次の例は、脆弱性のあるデバイスのコマンド出力を示しています。

firepower# scope ssa

firepower /ssa # show app-instance

App Name   Identifier Slot ID    Admin State Oper State       Running Version Startup Version Deploy Type Turbo Mode Profile Name Cluster State   Cluster Role

---------- ---------- ---------- ----------- ---------------- --------------- --------------- ----------- ---------- ------------ --------------- ------------

ftd        ftd1       1          Enabled     Online           6.2.3.14        6.2.3.14        Native      No                      Not Applicable  None

ftd        ftd2-1     2          Enabled     Online           6.4.0.4         6.4.0.4         Container   No         mid          Not Applicable  None

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、これらの脆弱性が Cisco 適応型セキュリティアプライアンス（ASA）ソフトウェアまたは Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響しないことを確認しました。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列に、Cisco ASA ソフトウェア、Cisco FMC ソフトウェア、または Cisco FTD ソフトウェアのリリースを示します。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています右の列は、リリースがこのバンドルに記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、およびそれらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

これらの脆弱性に対する最初の修正済みリリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.1.01 より前

マルチインスタンスはサポート対象外。

修正済みリリースに移行。

6.1.0

マルチインスタンスはサポート対象外。

修正済みリリースに移行。

6.2.0

マルチインスタンスはサポート対象外。

修正済みリリースに移行。

6.2.1

マルチインスタンスはサポート対象外。

修正済みリリースに移行。

6.2.2

マルチインスタンスはサポート対象外。

修正済みリリースに移行。

6.2.3

マルチインスタンスはサポート対象外。

修正済みリリースに移行。

6.3.0

6.4.0.2

6.4.0.4

6.4.0

6.4.0.2

6.4.0.4

6.5.0

脆弱性なし

脆弱性なし

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェア リリース 6.0.1 以前については、メンテナンスが終了しています。これらの脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でのシステム セキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191002-ftd-container-esc

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 10 月 2 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。