Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20191002-fmc-dir-trav

初公開日 : 2019-10-02 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvh03967

CVE-2019-12691

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアの Web ベースの管理インターフェイスにある脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が該当するデバイスでディレクトリトラバーサル攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、Webベースの管理インターフェイスによる不十分な入力検証に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたHTTP要求をWebベースの管理インターフェイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はCisco FMCソフトウェアのセキュリティ制限をバイパスし、該当デバイスの基盤となるファイルシステムにアクセスできる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191002-fmc-dir-trav

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco FMC ソフトウェアに影響を与えます。

脆弱性が存在する Cisco FMC ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」 セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコでは、この脆弱性が Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェアまたは Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアに影響を及ぼさないことを確認しています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にCisco ASAソフトウェア、Cisco FMCソフトウェア、またはCisco FTDソフトウェアのリリースを示します。右側の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けているかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco FMC ソフトウェア

Cisco FMC ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.1.01 より前

修正済みリリースに移行。

6.1.0

修正済みリリースに移行。

6.2.0

修正済みリリースに移行。

6.2.1

修正済みリリースに移行。

6.2.2

修正済みリリースに移行。

6.2.3

6.2.3

6.3.0

脆弱性なし

6.4.0

脆弱性なし

6.5.0

脆弱性なし

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェア リリース 6.0.1 以前については、メンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191002-fmc-dir-trav

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 10 月 2 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。