Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20191002-firepwr-bypass

初公開日 : 2019-10-02 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvp66222 CSCvo70545

CVE-2019-12696

CVE-2019-12697

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower System Software Detection Engineの複数の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、RTFおよびRARファイルタイプ用に設定されたマルウェアおよびファイルポリシーをバイパスできる可能性があります。

これらの脆弱性の詳細については本アドバイザリの「詳細情報」セクションを参照してください。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191002-firepwr-bypass

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、Cisco Firepowerソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行している次のシスコ製品に影響を与えます。

- 3000 シリーズ産業用セキュリティ アプライアンス（ISA）

- 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）5500-X シリーズ ファイアウォール

- ASA 5500-X with FirePOWER Services シリーズ

- FirePOWER 7000 シリーズ アプライアンス向け Advanced Malware Protection（AMP）for Networks

- FirePOWER 8000 シリーズ アプライアンス向け AMP for Networks

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 1000 シリーズ アプライアンス

- FirePOWER 7000 シリーズ アプライアンス

- FirePOWER 8000 シリーズ アプライアンス

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- サービス統合型ルータ（ISR）向け FirePOWER Threat Defense

- FTD Virtual（FTDv）

- 次世代侵入防御システム（NGIPS）

脆弱性が存在する Cisco FTD ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

これらの脆弱性は、オープンソースのSnortプロジェクトにも影響を与える可能性があります。詳細については、 Snort の Web サイトを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 1000 シリーズ

- 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア

- Firepower Management Center（FMC）

- Firepower Management Center 1000

- Meraki MX セキュリティ アプライアンス

詳細

Cisco Firepower System Software Detection Engineの2つの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、RTFおよびRARファイルタイプ用に設定されたマルウェアおよびファイルポリシーをバイパスできる可能性があります。

これらの脆弱性は互いに依存していないため、一方の脆弱性を悪用しても他方の脆弱性を悪用する必要はありません。また、一方の脆弱性の影響を受けるソフトウェアリリースは、もう一方の脆弱性の影響を受けない場合があります。

これらの脆弱性の詳細については、次のとおりです。

Cisco Firepowerシステムソフトウェア検出エンジンのRTFファイルポリシーバイパスの脆弱性

Cisco Firepowerシステムソフトウェアの検出エンジンの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、RTFファイルタイプ用に設定されたマルウェアおよびファイルポリシーをバイパスできる可能性があります。

この脆弱性は、RTFファイル構文の誤った検出に起因します。攻撃者は、ターゲットデバイスを介して悪意のあるRTFファイルを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はRTFファイルタイプ用に設定されたマルウェアとファイルポリシーをバイパスできる可能性があります。

この脆弱性のCVE IDはCVE-2019-12697です。

この脆弱性に対するSIRはMediumです。

Cisco Firepowerシステムソフトウェア検出エンジンのRARファイルポリシーバイパスの脆弱性

Cisco Firepowerシステムソフトウェアの検出エンジンの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、RARファイルタイプ用に設定されたマルウェアとファイルポリシーをバイパスできる可能性があります。

この脆弱性は、RARファイル構文の誤った検出に起因します。攻撃者は、ターゲットデバイスを介して悪意のあるRARファイルを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はRARファイルタイプ用に設定されたマルウェアとファイルポリシーをバイパスできる可能性があります。

この脆弱性のCVE IDはCVE-2019-12696です。

この脆弱性に対するSIRはMediumです。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にCisco FTDソフトウェアのリリースを示します。右側の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けているかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

これらの脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.1.01 より前

修正済みリリースに移行。

6.1.0

修正済みリリースに移行。

6.2.0

修正済みリリースに移行。

6.2.1

修正済みリリースに移行。

6.2.2

修正済みリリースに移行。

6.2.3

6.2.3.15

6.3.0

6.3.0.5

6.4.0

6.4.0.6

6.5.0

脆弱性なし

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェア リリース 6.0.1 以前については、メンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

インストールされている Snort バージョンは、FMC リリースによって異なります。

この脆弱性は、オープンソースのSnortプロジェクトにも適用されます。次の点を確認してください。 Snort Webサイト』を参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたYaser Mansour氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191002-firepwr-bypass

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 10 月 2 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。