Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20191002-asa-scp-dos

初公開日 : 2019-10-02 16:00

最終更新日 : 2019-10-07 15:13

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvo51265

CVE-2019-12693

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェアの Secure Copy（SCP） 機能の脆弱性はサービス拒否 （DoS）状態を引き起こす認証される、リモート攻撃者可能にする可能性があります。

脆弱性は長さ 変数のための不正確な データ データ タイプの使用が原因です。 攻撃者は SCP によって影響を受けたデバイスへの大きいファイルの転送の開始によってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 この脆弱性を不正利用するために、攻撃者は影響を受けたデバイスの有効な特権レベル 15 資格情報がある必要があります。 正常なエクスプロイトは攻撃者により影響を受けたデバイスがクラッシュします可能性があるロールオーバーに長さ 変数を引き起こすことを可能にする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191002-asa-scp-dos

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は Cisco ASA ソフトウェアのリリースを実行している有効に なる SCP 機能を備え、シスコ製品に影響を及ぼします。 SCP 機能は Cisco ASA ソフトウェアでデフォルトで有効に なりません。

脆弱性が存在する Cisco ASA ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

Secure Copy（SCP）設定されるかどうか判別して下さい

管理者は SCP が有効に なるかどうか判別する show running-config ssh コマンドを使用できます。 次の例は有効に なる SCP 機能を備えているマネージメントインターフェイスによる 10.10.10.0/24 ネットワークからの SCP 機能へのどの割り当てアクセス デバイスのためのコマンドの出力を示したものです、:

ciscoasa# show running-config ssh

ssh scopy enable

ssh 10.10.10.0 255.255.255.0 Management

注: デバイスはそれらが ssh <remote_ip_address> <remote_subnet_mask> <interface_name> コマンドで設定される範囲の IP アドレスから送信 されるときだけ要求に脆弱です。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

Cisco はこの脆弱性が Cisco Firepower Threat Defense （FTD）ソフトウェアまたは Cisco Firepower Management Center （FMC）ソフトウェアに影響を与えないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

次のテーブルでは、左カラムは Cisco ASA ソフトウェア、Cisco FMC ソフトウェア、または Cisco FTD ソフトウェアのリリースをリストします。 右側の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けているかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco ASA ソフトウェア

Cisco ASA ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

先により 9.4^1

修正済みリリースへの移行する。

9.4^1

修正済みリリースへの移行する。

9.5^1

修正済みリリースへの移行する。

9.6

9.6.4.30

9.7^1

修正済みリリースへの移行する。

9.8

9.8.4

9.9

9.9.2.50

9.10

9.10.1.22

9.12

9.12.2.1

9.13

脆弱性なし

1. Cisco ASA ソフトウェア リリース 9.5 および それ 以前、またリリース 9.7 は、ソフトウェアメンテナンスの終わりに達しました。 この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Cisco TAC のサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191002-asa-scp-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.1

訂正された最初修正済みリリース 情報。

修正済みソフトウェア

最終版

2019-October-07

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019-October-02

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。