High

アドバイザリーID : cisco-sa-20191002-asa-ftd-sip-dos

初公開日 : 2019-10-02 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvp45882

CVE-2019-12678

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェアおよび Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアのセッション開始プロトコル（SIP）インスペクション エンジンの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスに Denial of Service（DoS）状態を生じさせる可能性があります。

本脆弱性は、SIP メッセージにおける不適切な解析に起因します。この脆弱性は、対象となるデバイスを介して悪意のある SIP パケットを送信することでエクスプロイトされる可能性があります。エクスプロイトが成功すると、攻撃者は整数のアンダーフローをトリガーする可能性があり、これにより、ソフトウェアはマッピングされていないメモリを読み取り、クラッシュが発生します。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191002-asa-ftd-sip-dos

このアドバイザリは、18 件の脆弱性に関する 10 件のシスコ セキュリティ アドバイザリを含む、2019 年 10 月に公開された Cisco ASA、FMC および FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『 Cisco Event Response: October 2019 Cisco ASA, FMC, and FTD Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

脆弱性の影響を受けるのは、Cisco ASA ソフトウェアまたは FTD ソフトウェアの脆弱性のリリースを実行し、SIP インスペクション機能が有効になっているシスコ製品です。SIP インスペクションは、Cisco ASA ソフトウェアと FTD ソフトウェアでデフォルトで有効になっています。アプリケーション インスペクション ポリシーのデフォルト設定の詳細については、Cisco ASA Series Firewall CLI Configuration Guide を参照してください。

脆弱性が存在する Cisco ASA ソフトウェアおよび FTD ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響を及ぼさないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列に、Cisco ASA ソフトウェア、Cisco FMC ソフトウェア、または Cisco FTD ソフトウェアのリリースを示します。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、およびそれらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco ASA ソフトウェア

Cisco ASA ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

9.41 より前

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

9.4^1

9.4.4.37

修正済みリリースに移行。

9.51

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

9.6

9.6.4.34

9.6.4.34

9.7^1

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

9.8

9.8.4.7

9.8.4.10

9.9

9.9.2.56

修正済みリリースに移行。

9.10

9.10.1.27

9.10.1.30

9.12

9.12.2.1

9.12.2.5

9.13

脆弱性なし

脆弱性なし

1. Cisco ASA ソフトウェアリリース 9.5 以前および 9.7 については、ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.1.01 より前

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.1.0

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.2.0

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.2.1

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.2.2

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.2.3

6.2.3.15

修正済みリリースに移行。

6.3.0

6.3.0.4

6.4.0.4

6.4.0

6.4.0.4

6.4.0.4

6.5.0

脆弱性なし

脆弱性なし

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェア リリース 6.0.1 以前については、メンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191002-asa-ftd-sip-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 10 月 2 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。