Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20191002-asa-ftd-dos

初公開日 : 2019-10-02 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvp76944

CVE-2019-12698

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco適応型セキュリティアプライアンス(ASA)ソフトウェアおよびCisco Firepower Threat Defense(FTD)ソフトウェアのWebVPN機能における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスのCPU使用率を高める可能性があります。

この脆弱性は、特定のWebVPN HTTPページ要求に対する過剰な処理負荷に起因します。攻撃者は、特定のURLに対して複数のWebVPN HTTPページ読み込み要求を送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はデバイスのCPU負荷を増大させ、サービス拒否(DoS)状態を引き起こし、デバイスを介したトラフィックの遅延を引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191002-asa-ftd-dos

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、WebVPN用に設定されている場合、Cisco ASAソフトウェアまたはFTDソフトウェアを実行しているシスコ製品に影響を与えます。

脆弱性が存在する Cisco ASA ソフトウェアおよび FTD ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

WebVPNが有効になっているかどうかの確認

管理者が show running-config webvpn 特権 EXEC コマンドを使用してその出力を参照することにより、デバイスで WebVPN サービスが有効になっているかどうかを確認できます。次の例は、WebVPN サービスが有効になっているデバイスでのコマンドの出力を示しています。

ciscoasa# show running-config webvpn

.

.

.

webvpn

enable interface_name

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower Management Center（FMC）

- Firepower Management Center 1000

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性がエクスプロイトされているときに、管理者が Unicorn プロキシ スレッド プロセスで CPU 使用率が上昇していることに気づく場合があります。これを確かめるには、CLI で show processes cpu-usage non-zero コマンドを発行し、Unicorn プロキシ スレッド プロセスの統計を確認します。

ciscoasa# show processes cpu-usage non-zero

Hardware:   ASA5516

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.8(2)38

ASLR enabled, text region 7f313ea71000-7f3142d61bb4

PC         Thread       5Sec     1Min     5Min   Process

0x00007f3140f35888   0x00002aaacfaa8b20     7.7%     5.0%     3.0%   Unicorn Proxy Thread

-          -         9.5%     1.9%     0.8%   DATAPATH-0-2044

-          -         3.6%     1.4%     0.8%   DATAPATH-1-2045

この出力は例であることに注意してください。管理者は、デバイスの出力値を通常のデバイス操作の基準値と比較する必要があります。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

アクティブなエクスプロイト中に、管理者がアクセスコントロールリスト(ACL)を実装して着信要求をブロックしたり、レート制限を実行したりすることで、攻撃を緩和できる可能性があります。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にCisco ASAソフトウェア、Cisco FMCソフトウェア、またはCisco FTDソフトウェアのリリースを示します。右側の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けているかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco ASA ソフトウェア

Cisco ASA ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

9.41 より前

修正済みリリースに移行。

9.4^1

修正済みリリースに移行。

9.51

修正済みリリースに移行。

9.6

9.6.4.31

9.7^1

修正済みリリースに移行。

9.8

9.8.4.9

9.9

9.9.2.56

9.10

9.10.1.30

9.12

9.12.2.9

9.13

9.13.1

1. Cisco ASA ソフトウェアリリース 9.5 以前および 9.7 については、ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.1.01 より前

修正済みリリースに移行。

6.1.0

修正済みリリースに移行。

6.2.0

修正済みリリースに移行。

6.2.1

修正済みリリースに移行。

6.2.2

修正済みリリースに移行。

6.2.3

6.2.3.15

6.3.0

6.3.0.5

6.4.0

6.4.0.6

6.5.0

脆弱性なし

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェア リリース 6.0.1 以前については、メンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性について報告してくださった Qihoo 360 社 Nirvan Team の Qian Chen 氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191002-asa-ftd-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 10 月 2 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。