High

アドバイザリーID : cisco-sa-20191002-asa-dos

初公開日 : 2019-10-02 16:00

最終更新日 : 2019-11-14 18:50

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvo83169

CVE-2019-12673

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 適応型セキュリティ（ASA）ソフトウェアおよび Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアの FTP インスペクション エンジンの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスでサービス妨害（DoS）状態を発生させることができる危険性があります。

この脆弱性は、FTP データの不十分な入力検証に起因します。 この脆弱性は、対象となるデバイスを介して悪意のある FTP トラフィックを送信することでエクスプロイトされる可能性があります。 エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当するデバイスで DoS 状態を引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191002-asa-dos

このアドバイザリは、18 件の脆弱性に関する 10 件のシスコ セキュリティ アドバイザリを含む、2019 年 10 月に公開された Cisco ASA、FMC および FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。 これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。 シスコのイベント対応： 2019 年 10 月に公開された Cisco ASA、FMC および FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドル。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、FTP インスペクションを実行するように設定された CiscoASA ソフトウェアまたは Cisco FTD ソフトウェアの脆弱なリリースを実行しているシスコ製品に影響します。

FTP インスペクションは、Cisco FTD ソフトウェアではデフォルトで有効になっています。 アプリケーション インスペクション ポリシーのデフォルト設定の詳細については、「Cisco ASA Series Firewall CLI Configuration Guide」を参照してください。

ASA で FTP インスペクションが有効になっているかどうかの確認

ASA で FTP インスペクションが有効になっているかどうかを確認するには、管理者は show running-config policy-map コマンドを使用してから show running-config service-policy コマンドを使用します。

まず、show running-config policy-map コマンドを使用して、少なくとも 1 つのポリシー マップに inspect ftp コマンドが存在するかどうかを確認します。 次の出力では、 global-policy ポリシー マップに、inspect ftp コマンドが含まれています。

asa# show running-config policy-map

!

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect ip-options

inspect netbios

inspect rtsp

inspect sunrpc

inspect tftp

inspect xdmcp

inspect dns preset_dns_map

inspect ftp

inspect h323 h225

次に、show running-config service-policy コマンドを使用して、ポリシー マップがグローバルに適用されているか、または単一のインターフェイスに適用されているかどうかを確認します。 次の出力は、policy-policy ポリシー マップがグローバルに適用されていることを示しています。

asa# show running-config service-policy

service-policy global_policy global

inspect ftp コマンドを含むポリシー マップがグローバルまたはインターフェイスに適用されている場合、FTP インスペクションは有効になります。

FTP インスペクションが FTD で有効になっているかどうかの確認

FTP インスペクションが FTD で有効になっているかどうかを確認するには、管理者が次のいずれかを実行します。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理されているデバイスの場合は、Cisco FMC を開き、[ポリシー（Policies）] > [アクセス制御（Access Control）] > [マルウェアとファイル（Malware & File）] を選択し、アクセス制御ルールを選択します。 [ファイル ポリシー（File Policy）] タブをクリックして、ルールと関連付けられているファイル ポリシーに関する詳細を確認します。

- Cisco Firepower Device Manager（FMC）を使用して管理されているデバイスの場合は、Cisco FMC を開き、[ポリシー（Policies）] > [アクセス制御（Access Control）] を選択し、アクセス制御ルールを選択します。 [ファイル ポリシー（File Policy）] タブをクリックして、ルールと関連付けられているファイル ポリシーに関する詳細を確認します。 Cisco FDM では定義済みのファイル ポリシーのみサポートされる点に注意してください。 管理者はアクセス制御ルールのファイル ポリシーを作成できません。

脆弱性が存在する Cisco ASA ソフトウェアおよび FTD ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

シスコは、この脆弱性が Cisco FMC ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列に、Cisco ASA ソフトウェア、Cisco FMC ソフトウェア、または Cisco FTD ソフトウェアのリリースを示します。 中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。 右の列は、リリースがこのバンドルに記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、およびそれらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco ASA ソフトウェア

Cisco ASA ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

先により 9.4^1

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

9.4^1

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

9.5^1

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

9.6

9.6.4.34

9.6.4.34

9.7^1

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

9.8

9.8.4.10

9.8.4.10

9.9

9.9.2.56

修正済みリリースに移行。

9.10

9.10.1.30

9.10.1.30

9.12

9.12.2.5 2

9.12.2.5

9.13

脆弱性なし

脆弱性なし

1. Cisco ASA ソフトウェア リリース 9.5 以前および 9.7 については、メンテナンスが終了しています。 この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

2. この脆弱性は、リリース 9.12.2.4 で最初に対処されました。 リリース 9.12.2.4 は保留され、CCO から削除されました。 リリース 9.12.2.4 を実行しているお客様は、この脆弱性の影響を受けません。 Firepower 2100 シリーズ アプライアンスで実行しているお客様は、非遅延リリースへのアップグレードを検討する必要があります。

Cisco FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

先により 6.1.0^1

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.1.0

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.2.0

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.2.1

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.2.2

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.2.3

6.2.3.15

修正済みリリースに移行。

6.3.0

6.3.0.5（2019 年 10 月後半）

6.4.0.4

6.4.0

6.4.0.4

6.4.0.4

6.5.0

脆弱性なし

脆弱性なし

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェア リリース 6.0.1 以前については、メンテナンスが終了しています。 この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。 インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。 インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191002-asa-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.2

ASA 修正済みリリースの表を更新。

修正済みソフトウェア

最終版

2019 年 11 月 14 日

1.1

FTD 修正済みリリースの表を更新。

修正済みソフトウェア

最終版

2019 年 10 月 18 日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019 年 10 月 2 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。