High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190925-webui-cmd-injection

初公開日 : 2019-09-25 16:00

最終更新日 : 2019-10-14 18:25

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 7.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvo61821 CSCvp95724 CSCvp78858

CVE-2019-12650

CVE-2019-12651

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XE ソフトウェアの Web ベースのユーザ インターフェイス（Web UI）で複数の脆弱性が確認されました。認証されたリモートの攻撃者が、昇格された権限を使用して、標的デバイスでコマンドを実行する危険性があります。

これらの脆弱性の詳細については本アドバイザリの「詳細情報」セクションを参照してください。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190925-webui-cmd-injection

このアドバイザリは、2019 年 9 月 25 日に公開された Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア リリースのセキュリティ アドバイザリ資料の一部です。この資料には、13 件の脆弱性に関する 12 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが記載されています。アドバイザリとリンクの一覧については、『Cisco Event Response: September 2019 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、シスコ デバイスで脆弱性のある IOS XE ソフトウェア リリースを稼動しており、HTTP サーバ機能が有効になっている場合です。

HTTP サーバ機能のデフォルトの状態は、バージョンによって異なります。

脆弱性が存在する Cisco IOS XE ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

HTTP サーバ設定の確認

デバイスでHTTPサーバ機能が有効になっているかどうかを確認するには、管理者がデバイスにログインし、 show running-config | include ip http server|secure-server コマンドを使用して、 ip http サーバ または ip http secure-server コマンドを使用します。どちらかのコマンドが含まれ、設定されている場合は、HTTP サーバ機能が有効です。

以下は出力例です。 show running-config | include ip http server|secure-server HTTPサーバ機能が有効になっているデバイスに対するコマンド：

Router# show running-config | include ip http server|secure-server

ip http server

ip http secure-server

デバイス設定にどちらかのコマンドが含まれている場合は、HTTP サーバ機能が有効になっています。

前述のコマンドの出力に次の内容も含まれている場合

ip http active-session-modules none

ip http secure-active-session-modules none

このデバイスは、このアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が Cisco IOS ソフトウェア、Cisco IOS XR ソフトウェア、および Cisco NX-OS ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

詳細

Cisco IOS XE ソフトウェアの Web ベースのユーザ インターフェイス（Web UI）で複数の脆弱性が確認されました。認証された攻撃者が、昇格された権限を使用して、標的デバイスで任意のコマンドを実行する危険性があります。

これらの脆弱性は互いに依存しないため、一方の脆弱性を悪用しても他方の脆弱性を悪用する必要はありません。また、いずれかの脆弱性の影響を受けるリリースであっても、他の脆弱性の影響は受けない場合があります。

これらの脆弱性の詳細については、次のとおりです。

Cisco IOS XE ソフトウェアの Web UI で発見された、低い権限でのコマンド インジェクションの脆弱性

Cisco IOS XE ソフトウェアの Web ベースのユーザ インターフェイス（Web UI）で脆弱性が確認されました。認証されているが権限の低い攻撃者が、昇格された権限（レベル 15）を使用して、標的デバイスで Cisco IOS コマンドを実行する危険性があります。

この脆弱性は、標的対象のソフトウェアで、ユーザ入力が適切にサニタイズされないことに起因しています。細工した入力パラメータを Web UI のフォームで指定し、そのフォームを送信することで、この脆弱性をエクスプロイトする危険性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は権限レベル 15 のユーザとして任意の Cisco IOS コマンドを実行できるようになります。

この脆弱性のCommon Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDはCVE-2019-12651です。

Cisco IOS XE ソフトウェアの Web UI で発見された、特権でのコマンド インジェクションの脆弱性

Cisco IOS XE ソフトウェアの Web ベースのユーザ インターフェイス（Web UI）で発見された脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が、影響を受けるデバイスの基盤となる Linux シェルでルート権限を使用して任意のコマンドを実行できる危険性があります。

この脆弱性は、標的対象のソフトウェアで、ユーザ入力が適切にサニタイズされないことに起因しています。標的デバイスの有効な管理者アクセス権（レベル 15）を持つ攻撃者が、細工した入力パラメータを Web UI のフォームで指定し、そのフォームを送信することで、この脆弱性をエクスプロイトする危険性があります。エクスプロイトが成功すると、攻撃者がルート権限を使用してデバイス上で任意のコマンドを実行し、それがシステム全体の侵害につながる危険性があります。

この脆弱性のCommon Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDはCVE-2019-12650です。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

HTTP サーバ機能を無効にすると、こうした脆弱性に対する攻撃ベクトルが排除されるため、対象デバイスのアップグレードが可能になるまでの適切な対応策となる可能性があります。管理者は、グローバル コンフィギュレーション モードで no ip http server または no ip http secure-Server コマンドを使用して、HTTP サーバ機能を無効にすることができます。HTTP サーバと HTTP セキュア サーバの両方が使用されている場合、HTTP サーバ機能を無効にするには両方のコマンドが必要です。

HTTP サーバへのアクセスを信頼できるネットワークのみに制限することで、これらの脆弱性のリスクが限定的になります。次の例は、信頼できる 192.168.0.0/24 ネットワークから HTTP サーバへのリモートアクセスを許可する方法を示しています。

!

ip http access-class 75

ip http secure-server

!

access-list 75 permit 192.168.0.0 0.0.0.255

access-list 75 deny   any

!

注：新しいバージョンのIOS XEソフトウェアでアクセスリストを適用するには、前の例でip http access-class ipv4 75コマンドを使用します。 『Cisco IOS デバイスの強化ガイド』には、デバイスを強化して管理アクセスのセキュリティを確保する方法が詳細に記載されています。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

お客様が Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断するため、シスコは Cisco IOS Software Checker ツールを提供しています。このツールを使用すると、特定のソフトウェア リリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

このツールを使用して次のタスクを実行できます。

- ドロップダウン リストからリリース（複数可）を選択するか、分析対象となるローカル システムからファイルをアップロードして、検索を開始する

- show version コマンドの出力をツールで解析する

- カスタマイズした検索（過去に公開されたすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索対象に入れたり、特定のアドバイザリのみ、または最新のバンドル資料のすべてのアドバイザリを含めるなど）を作成する

リリースが、公開されているシスコセキュリティアドバイザリのいずれかに該当するかどうかを確認するには、Cisco.comのCisco IOS Software Checkerを使用するか、次のフィールドにCisco IOSまたはIOS XEソフトウェアリリース(たとえば、15.1(4)M2や3.13.8S)を入力します。

デフォルトでは、Cisco IOS ソフトウェアのチェックには、結果は、高セキュリティへの影響の評価 (サー) または重大な脆弱性にのみが含まれています。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco.com の Cisco IOS ソフトウェア チェッカーを使用して、[Impact Rating] ドロップダウン リストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースと Cisco IOS ソフトウェア リリースのマッピングについては、Cisco IOS XE ソフトウェアのリリースに応じて「Cisco IOS XE 2 Release Notes」、「Cisco IOS XE 3S Release Notes」、または「Cisco IOS XE 3SG Release Notes」を参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性（ID：CVE-2019-12651）の発見とご報告に関し、Verizon 社の Tahir Khan 氏のご協力に感謝いたします。この脆弱性（ID：CVE-2019-12650）は、内部セキュリティ テストを実施中、ASIG（シスコの XB）によって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190925-webui-cmd-injection

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

IPSignatureへのリンクを追加。

サイドバー

Final

2019年10月11日

1.1

CLI コマンドの出力内容を更新。

脆弱性が存在する製品

Final

2019 年 9 月30日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 9 月 25 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。