Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190925-nxos-vman-cmd-inj

初公開日 : 2019-09-25 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvo19193 CSCvk76030

CVE-2019-12717

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OSソフトウェアのVirtualization Manager(VMAN)に関連するCLIコマンドの脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が、基盤となるLinuxオペレーティングシステムでroot権限を使用して任意のコマンドを実行する可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスの特定のVMAN CLIコマンドに渡される引数の検証が不十分であることに起因します。攻撃者が、該当コマンドの引数として悪意のある入力を含めることにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は基盤となるLinuxオペレーティングシステムでroot権限を使用して任意のコマンドを実行し、完全なシステム侵害を引き起こす可能性があります。攻撃者がこの脆弱性をエクスプロイトするには、有効な管理者クレデンシャルが必要です。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190925-nxos-vman-cmd-inj

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco NX-OSソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行している次のシスコ製品に影響を与えました。

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム

公開時点で脆弱性が存在していたCisco NX-OSソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

スタンドアロンNX-OSモードのNexus 3000シリーズスイッチ、Nexus 3500プラットフォームスイッチ、およびNexus 9000シリーズスイッチ:CSCvo19193

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

5.0(3)U4より前

脆弱性なし

6.0(2)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(6)

9.2

9.2(3)

9.3

脆弱性なし

Nexus 3600プラットフォームスイッチおよびNexus 9500 Rシリーズスイッチングプラットフォーム:CSCvo19193

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.0(3)F

9.2(3)

9.2

9.2(3)

9.3

脆弱性なし

Nexus 5500シリーズスイッチ、5600シリーズスイッチ、および6000シリーズスイッチ:CSCvk76030

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.0(2) より前

脆弱性なし

7.0

7.3(5)N1(1)

7.1

7.3(5)N1(1)

7.2

7.3(5)N1(1)

7.3

7.3(5)N1(1)

Nexus 7000および7700シリーズスイッチ:CSCvk76030

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.2 より前

脆弱性なし

6.2

8.0(1)

7.2

8.0(1)

7.3

8.0(1)

8.0

脆弱性なし

8.1

脆弱性なし

8.2

脆弱性なし

8.3

脆弱性なし

8.4

脆弱性なし

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、シスコのEugenio Iavaroneが社内のセキュリティテストで発見しました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190925-nxos-vman-cmd-inj

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 9 月 25 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。