High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190925-iox

初公開日 : 2019-09-25 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvo19668 CSCvp28143 CSCvo42730 CSCvp28178 CSCvq86542

CVE-2019-12656

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

複数のシスコ プラットフォームの IOx アプリケーション環境で脆弱性が確認されました。認証されていないリモートからの攻撃者が、IOx Web サーバで HTTPS 要求処理を停止させ、その結果、サービス妨害（DoS）状態に陥る危険性があります。

この脆弱性は、Transport Layer Security（TLS）の実装問題に起因します。細工した TLS パケットを標的デバイスの IOx Web サーバに送信することで、エクスプロイトされる可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は IOx Web サーバで HTTPS 要求処理を停止できるようになるため、DoS 状態に陥る危険性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190925-iox

このアドバイザリは、2019 年 9 月 25 日に公開された Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア リリースのセキュリティ アドバイザリ資料の一部です。この資料には、13 件の脆弱性に関する 12 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが記載されています。アドバイザリとリンクの一覧については、『Cisco Event Response: September 2019 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、次の シスコ製品で Cisco IOx アプリケーション環境が設定されており、また稼動しているソフトウェア リリースが、そのデバイス向けの最初の修正リリースよリ前の場合です。

- Cisco 510 WPAN産業用ルータ：産業用ルータオペレーティングシステムソフトウェア

- Cisco CGR 1000コンピュートモジュール：CGR 1000 IOxコンピュートプラットフォームファームウェア

- Cisco IC3000 Industrial Compute Gateway:Industrial Compute Gatewayソフトウェア

- Cisco Industrial Ethernet 4000シリーズスイッチ：Cisco IOSソフトウェア

脆弱性が存在するソフトウェア リリースの詳細については、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

Cisco IOx アプリケーション環境の確認

Cisco 510 WPAN 産業用ルータ

次の例に示すように、管理者は Cisco IoT Field Network Director でデバイスを調査するか、または IOx（Linux）端末にアクセスして monit summary CLI コマンドを実行すると、IOx 機能の状態を確認できます。

#monit summary

コマンド出力で Process ‘caf’ Running と表示される場合、そのデバイスには脆弱性があります。

Process 'caf'                   Running

Cisco CGR 1000 コンピュート モジュール

次の例に示すように、管理者は show iox host list detail | include IOX Serverは、次の例に示すように、CLIコマンドを実行しています。

CGR1000#show iox host list detail | include IOX Server is running

IOX Server is running.  Process ID: 305

CGR1000#

Cisco IC3000産業用コンピューティングゲートウェイ

Cisco IC3000 では、IOx 機能はデフォルトで有効になっています。次の例に示すように、管理者は show iox summary CLI コマンドを使用して、IOx 機能の状態を確認できます。

ic3k#show iox summary

IOx Infrastructure Summary:

---------------------------

eid: IC3000-2C2F-K9+FOC2227Y304

pfm: IC3000-2C2F-K9

s/n: FOC2227Y304

images: Lnx: 1.0.1., IOx: 1.7.0:r/1.7.0.0:fc6e9cf

boot: 2018-09-17 17:37:55

time: 2018-09-18 18:07:28

load: 18:07:28 up 1 day, 29 min, 0 users, load average: 0.32, 0.11, 0.02

memory: ok, used: 481/7854 (6%)

disk: ok, used: /:270305/338869 (79%), /software:57272/87462892 (0%)

process: warning, running: 4/5, failed: sshd

networking: ok

logs: ok, errors: caf (0)

apps: ok,

Cisco Industrial Ethernet 4000 シリーズ スイッチ

次の例に示すように、管理者は show iox detail コマンドを使用して、IOx 機能の状態を確認できます。

switch#show iox detail

IOx InfrastructureSummary:

---------------------------

Services State         : OK

NetworkingConfigured:  : OK

IOSNetworkReachable    : OK

HostInfrastructureState: OK

.

.

.

IOx Processes State:

--------------------

caf                    : Running

ioxhad                 : Running

libvirtd               : Running

monit                  : Running

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が Cisco IOS XE ソフトウェア、Cisco IOS XR ソフトウェア、Cisco NX-OS ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

詳細

この脆弱性がエクスプロイトされると、標的となる Cisco IOx Web サーバは、対象デバイスがリロードされるまで、IOx クライアントとブラウザからの HTTPS 要求処理を停止します。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、次のリリースで修正されています。

- Cisco 510 WPAN産業用ルータ：産業用ルータオペレーティングシステムソフトウェアリリース6.1.27以降

- Cisco IC3000 Industrial Compute Gateway:Industrial Compute Gatewayソフトウェアリリース1.1.1以降

- Cisco Industrial Ethernet 4000シリーズスイッチ：Cisco IOSソフトウェアリリース15.2(7)E以降

この脆弱性は、次のリリースで修正される予定です。

- Cisco CGR 1000コンピュートモジュール：CGR 1000 IOxコンピュートプラットフォームファームウェアリリース1.8.x.y以降

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190925-iox

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 9 月 25 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。