Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190904-sma-info-dis

初公開日 : 2019-09-04 16:00

最終更新日 : 2020-09-21 18:29

バージョン 2.1 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvp62827 CSCvs52719

CVE-2019-12635

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Ciscoコンテンツセキュリティ管理アプライアンス(SMA)ソフトウェアおよびCisco Eメールセキュリティアプライアンス(ESA)の認証モジュールの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者がEメールへの範囲外のアクセスを取得する可能性があります。

この脆弱性は、影響を受けるソフトウェアがロール権限の制御を正しく実装していないことに起因します。攻撃者は、特定の権限を持つカスタムロールを使用することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は他のユーザのスパム隔離にアクセスできる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190904-sma-info-dis

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点で、この脆弱性は、リリース12.5.0より前のCisco SMAソフトウェアリリースを実行し、集中型ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離機能が有効になっているCisco SMA、およびリリース13.0.1-030より前のCisco ESAソフトウェアリリースと13.5.1-269を実行し、ローカルスパム隔離機能が有効になっているCisco ESAに影響を与えました。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性がCisco Webセキュリティアプライアンス(WSA)に影響を与えないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

公開時点では、Cisco SMAソフトウェアリリース12.5.0以降にこの脆弱性に対する修正が含まれています。

公開時点では、Cisco ESAソフトウェアリリース13.0.1-030、13.5.1-269以降にこの脆弱性に対する修正が含まれています。

Cisco クラウド E メールセキュリティ（CES）には、サービスソリューションの一部として Cisco ESA と Cisco SMA が含まれています。シスコは、このソリューションに含まれる製品について、定期的なメンテナンスを行っています。お客様から Cisco CES サポートに連絡して、ソフトウェアのアップグレードを要求することもできます。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190904-sma-info-dis

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

2.1

アドバイザリに記載されていない不具合の1つを修正しました。

-

Final

2020年9月21日

2.0

ESAを脆弱な製品のリストに追加

脆弱性が存在する製品

Final

2020年9月21日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019年9月4日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。