High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190828-nxos-memleak-dos

初公開日 : 2019-08-28 16:00

最終更新日 : 2019-10-08 14:45

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvn50443 CSCvn52167 CSCvn50393 CSCvi15409 CSCvn50446

CVE-2019-1965

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OS ソフトウェアの仮想シェル（VSH）セッション管理における脆弱性により、認証されたリモート攻撃者が、VSH プロセスの終了時の削除を失敗させる可能性があります。 これにより、VSH プロセスが蓄積され、時間の経過とともにシステム メモリの空き容量がなくなる可能性があります。 システム メモリの空き容量がなくなると、予期しないシステム動作やクラッシュが発生する可能性があります。

この脆弱性は、デバイスへのリモート管理接続が切断されたときに VSH プロセスが適切に削除されないことに起因します。 攻撃者は、デバイスへのリモート管理接続を繰り返し実行し、予期しない方法で接続を終了することによって、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。 エクスプロイトに成功すると、攻撃者が VSH プロセスの削除を失敗させ、システム全体のサービス妨害（DoS）状態を発生させる可能性があります。 攻撃者がリモート管理接続を使用してデバイスにログインするには、有効なユーザ クレデンシャルを持っている必要があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-nxos-memleak-dos

このアドバイザリは、5 件の脆弱性に関する 5 件のシスコ セキュリティ アドバイザリを含む、2019 年 8 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。 これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。 シスコのイベント対応： 2019 年 8 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドル。

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行する次のシスコ製品に影響を与えます。

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

脆弱性が存在する Cisco NX-OS ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

詳細

リモート管理プロトコルの最も一般的な例は SSH ですが、管理インターフェイスへの S/FTP や S/COPY などのすべての管理プロトコルがこの脆弱性を引き起こす可能性があります。

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性のエクスプロイトにより、該当デバイスでいくつかの異なる侵害の兆候が発生する可能性があります。

1. この脆弱性のエクスプロイトにより、正しく終了しなかったゾンビ VSH プロセスが蓄積し、システム メモリ リークが発生する可能性があります。 管理者は、次の例のように、show process NX-OS CLI コマンドを使用してプロセス リストを表示できます。

# show processes

PID    State  PC        Start_cnt    TTY   Process

-----  -----  --------  -----------  ----  -------------

1574      S   f537a3c            1     - vsh

2063      S   f537a3c            1     - vsh

.

.

.

4308       S   f537a3c            1     - vsh

4690       S   f537a3c            1     - vsh

4733       S   f537a3c            1     - vsh

5081       S   f537a3c            1     - vsh

5949       S   f537a3c            1     - vsh

6118       S   f537a3c            1     - vsh

6723       S   f537a3c            1     - vsh

7315       S   f537a3c            1     - vsh

9841       S   f537a3c            1     - vsh

12866      S   f537a3c            1     - vsh

13465      S   f537a3c            1     - vsh

14836      S   f537a3c            1     - vsh

15568      S   f537a3c            1     - vsh

18289      S   f537a3c            1     - vsh

18580      S   f537a3c            1     - vsh

18601      S   f537a3c            1     - vsh

19254      S   f537a3c            1     - vsh

19782      S   f537a3c            1     - vsh

20367      S   f537a3c            1     - vsh

20517      S   f537a3c            1     - vsh

20931      S   f537a3c            1     - vsh

21753      S   f537a3c            1     - vsh

22728      S   f537a3c            1     - vsh

23544      S   f537a3c            1     - vsh

23947      S   f537a3c            1     - vsh

24825      S   f537a3c            1     - vsh

25139      S   f537a3c            1     - vsh

25862      S   f537a3c            1     - vsh

26172      S   f537a3c            1     - vsh

26334      S   f537a3c            1     - vsh

26691      S   f537a3c            1     - vsh

27303      S   f537a3c            1     - vsh

28750      S   f537a3c            1     - vsh

2. この脆弱性のエクスプロイトにより、ユーザがデバイスにリモート接続しているときに次のエラー メッセージが表示される可能性があります。

Error: Too many open files in system

3. この脆弱性が不正利用されると、該当するデバイスがリロードし、コア ファイルが生成される可能性があります。 コア ファイルはシステム メモリ リークの最終結果であるため、クラッシュする実際のプロセスは毎回異なる可能性があります。 管理者は、NX-OS の CLI で show core コマンドを使用して、デバイスのコア ファイルを表示できます。 このコア ファイルを確認し、デバイスにこの脆弱性の不正利用が発生していないかを判別するには、Cisco Technical Assistance Center（TAC）までご連絡ください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性の緩和：VTY アクセス クラスを設定する

Cisco NX-OS ソフトウェアを実行しているいくつかのプラットフォームでは、該当デバイスへのアクセスを制限することが可能です。デバイスに vty アクセス コントロール リスト（ACL）を作成して、既知の信頼できるデバイスにのみ、Telnet や Secure Shell（SSH）での接続を許可するよう ACL を設定することができます。

この緩和策は、Cisco NX-OS を実行するプラットフォームによっては利用できない場合があるため、適用可能な場合にのみ使用する必要があります。

Cisco UCS では、この脆弱性に対処する緩和策はありません。

本事例における ACL は、IPv4 を対象としています。 本脆弱性は、IPv6 インターフェイスに対しても不正利用される可能性があります。 NX-OS デバイスが IPv6 を利用するように設定されている場合は、IPv6 のアドレス範囲に対して、同じ ACL を設定する必要があります。

次の例では、192.168.1.0/24 のネットブロックと単一の IP アドレス 172.16.1.2 からの vty にはアクセスを許可し、それ以外のアドレスからのアクセスは拒否する ACL が示されています。

ip access-list vtyacl

10 permit tcp 192.168.1.0/24 172.16.1.2/32 line vty

access-class vtyacl in

vty へのトラフィック制限の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide（Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS セキュリティ設定ガイド）』 を参照してください。 これは、NX-OS デバイスに vty の ACL を設定する場合のベスト プラクティスと考えられています。 なお、Cisco NX-OS デバイスの強化策に関する詳細については、『Cisco Guide to Securing Cisco NX-OS Software Devices（Cisco NX-OS ソフトウェア デバイスのセキュリティ確保に関するシスコ ガイド）』 を参照ください。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この項の該当する表に示すように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。 完全なアップグレード ソリューションを確認するにあたっては、このアドバイザリが公開されたバンドルの一部であることを考慮する必要があります。 バンドル アドバイザリの完全なリストは、次のページにあります。 シスコのイベント レスポンス： 2019 年 8 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドル。

次の表では、左の列に Cisco FXOS ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースを示しています。 中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。 右の列は、リリースがこのバンドルに記載されたすべての脆弱性の影響を受けるかどうか、およびどのリリースにそれらの脆弱性に対する修正が含まれているのかを示しています。

MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ： CSCvn50393

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

5.2

6.2(27)

6.2(29)

6.2

6.2(27)

6.2(29)

7.3

8.4(1)

8.4(1)

8.1

8.4(1)

8.4(1)

8.2

8.4(1)

8.4(1)

8.3

8.4(1)

8.4(1)

8.4

脆弱性なし

脆弱性なし

スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 3000 シリーズ スイッチおよび Nexus 9000 シリーズ スイッチ： CSCvi15409

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)I4 より前

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

9.2

脆弱性なし

9.2(3)

9.3

脆弱性なし

脆弱性なし

Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ： CSCvi15409

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.0(2)A

6.0(2)A8(11)

6.0(2)A8(11)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

9.2

脆弱性なし

9.2(3)

9.3

脆弱性なし

脆弱性なし

Nexus 3600 プラットフォーム スイッチおよび Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム： CSCvi15409

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)

9.2(1)

9.2(3)

9.2

脆弱性なし

9.2(3)

9.4

脆弱性なし

脆弱性なし

Nexus 5500、5600、6000 シリーズ スイッチ： CSCvn50446

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.1 より前

7.1(5)N1(1b)

7.1(5)N1(1b)

7.1

7.1(5)N1(1b)

7.1(5)N1(1b)

7.3

7.3(5)N1(1)

7.3(5)N1(1)

Nexus 7000 および 7700 シリーズ スイッチ CSCvn50443

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.2 より前

6.2(22)

6.2(22)

6.2

6.2(22)

6.2(22)

7.2

7.3(4)D1(1)

7.3(4)D1(1)

7.3

7.3(4)D1(1)

7.3(4)D1(1)

8.0

8.2(3)

8.2(3)

8.1

8.2(3)

8.2(3)

8.2

8.2(3)

8.2(3)

8.3

8.4(1)

8.4(1)

8.4

脆弱性なし

脆弱性なし

UCS 6200 および 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト： CSCvn52167

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

3.2 より前

3.2(3k)

3.2(3l)

3.2

3.2(3k)

3.2(3l)

4.0

4.0(2e)

4.0(4e)

関連情報

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Cisco TAC のサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-nxos-memleak-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.1

MDS および UCS 修正済みリリース 表 更新しました。

修正済みソフトウェア

最終版

2019-October-08

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019 年 8 月 28 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。