High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190828-nxos-fsip-dos

初公開日 : 2019-08-28 16:00

最終更新日 : 2019-10-08 14:45

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvk70625 CSCvj59058 CSCvk70631 CSCvk70632 CSCva64492 CSCvk70633

CVE-2019-1962

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OS ソフトウェアの Cisco Fabric Services コンポーネントにおける脆弱性により、認証されていないリモート攻撃者が、プロセスのクラッシュを引き起こせるようになり、該当システムでサービス妨害（DoS）状態になる可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Fabric Services over IP（CFSoIP）機能による処理時に TCP パケットが十分に検証されていないことに起因しています。悪意のある Cisco Fabric Services TCP パケットが該当デバイスに送信されると、この脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。不正利用に成功すると、攻撃者はプロセスをクラッシュさせ、その結果デバイスのリロードと DoS 状態が発生する可能性があります。

注：Cisco Fabric Servicesに設定できる配布方法は3つあります。この脆弱性は、デフォルトで無効になっている配信方法である CFSoIP にのみ影響します。詳細については、「詳細」セクションを参照してください。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-nxos-fsip-dos

このアドバイザリは、5 件の脆弱性に関する 5 件のシスコ セキュリティ アドバイザリを含む、2019 年 8 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『 Cisco Event Response: August 2019 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行し、CFSoIP が有効になっている、次のシスコ製品に影響を与えます。

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

管理者は、次の例に示すように、デバイスの CLI で show cfs status コマンドを使用して、デバイスの Cisco Fabric Services の配信ステータスを表示できます。

switch# show cfs status

Distribution : Enabled

Distribution over IP : Disabled

IPv4 multicast address : 239.255.70.83

IPv6 multicast address : ff15::efff:4653

Distribution over Ethernet : Disabled

前に示した例では、コマンド出力の Distribution フィールドの値が Enabled であることが、デバイスで Cisco Fabric Services が有効になっていること、および Cisco Fabric Services のデフォルトの配信タイプ（CFSoFC）を使用するようにデバイスが設定されていることを示しています。Distribution over IP フィールドと Distribution over Ethernet フィールドの値が Disabled であることが、CFSoIP および CFSoE の各配信タイプを使用するようにデバイスが設定されていないことを示しています。

脆弱性が存在する Cisco NX-OS ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

詳細

Cisco Fabric Services は、同一ネットワーク上にあり仮想ポート チャネル（vPC）を使用するシスコ デバイス間で、設定データを配信・同期するための共通インフラストラクチャです。Cisco Fabric Services との互換性があり、その使用が有効になっているアプリケーションおよび機能の設定データが含まれます。たとえば、分散型デバイス エイリアス サービス、Network Time Protocol（NTP）、ユーザと管理者のロールを挙げることができます。データを配信および同期するために、Cisco Fabric Services は次の配信タイプのいずれかを使用するように設定できます。

Cisco Fabric Services over Fibre Channel(CFSoFC):仮想ストレージエリアネットワーク(VSAN)などのファイバチャネル(FC)経由でデータを配信します。CFSoFC 配信はデフォルトで有効になっています。

Cisco Fabric Services over Ethernet(CFSoE):イーサネット ネットワークでデータを配信します。vPC をサポートするには、この配信タイプを使用するように Cisco Fabric Services を設定する必要があります。CFSoE 配信はデフォルトで無効になっています。

Cisco Fabric Services over IP(CFSoIP):IPv4 または IPv6 ネットワークでデータを配信します。CFSoIP 配信はデフォルトで無効になっています。

注：このアドバイザリで説明されている脆弱性は、該当するソフトウェアが配布および同期操作中に受信したCFSoIP TCPパケットを処理する際に、不十分な入力検証が発生する可能性があることに起因します。該当デバイスの管理インターフェイスに IP ネットワーク接続するすべてのノードから攻撃を受ける可能性があります。データ プレーンから攻撃を受けることはありません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この項の該当する表に示すように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。完全なアップグレード ソリューションを確認するにあたっては、このアドバイザリが公開されたバンドルの一部であることを考慮する必要があります。次のページに、バンドルアドバイザリの完全なリストを示します。Cisco Event Response: August 2019 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication。

次の表では、左の列に Cisco FXOS ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースを示しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載されたすべての脆弱性の影響を受けるかどうか、およびどのリリースにそれらの脆弱性に対する修正が含まれているのかを示しています。

MDS 9000シリーズマルチレイヤスイッチ:CSCva64492

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

5.2

6.2(25)

6.2(29)

6.2

6.2(25)

6.2(29)

7.3

8.1(1)

8.4(1)

8.1

脆弱性なし

8.4(1)

8.2

脆弱性なし

8.4(1)

8.3

脆弱性なし

8.4(1)

8.4

脆弱性なし

脆弱性なし

スタンドアロンNX-OSモードのNexus 3000シリーズスイッチおよびNexus 9000シリーズスイッチ：CSCvj59058

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)I4 より前

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

9.2

脆弱性なし

9.2(3)

9.3

脆弱性なし

脆弱性なし

Nexus 3500プラットフォームスイッチ:CSCvk70631

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.0(2)A8 より前

6.0(2)A8(10)

6.0(2)A8(11)

6.0(2)A8

6.0(2)A8(10)

6.0(2)A8(11)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

9.2

脆弱性なし

9.2(3)

9.3

脆弱性なし

脆弱性なし

Nexus 3600プラットフォームスイッチおよびNexus 9500 Rシリーズスイッチングプラットフォーム：CSCvk70625

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)

7.0(3)F3(3c)1

9.2(3)

9.2

脆弱性なし

9.2(3)

9.3

脆弱性なし

脆弱性なし

1この脆弱性は、7.0(3)F3(4) では修正されていませんが、7.0(3)F3(5) で修正されています。

Nexus 5500、5600、および6000シリーズスイッチ：CSCvk70632

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.1 より前

7.1(5)N1(1b)

7.1(5)N1(1b)

7.1

7.1(5)N1(1b)

7.1(5)N1(1b)

7.3

7.3(4)N1(1)

7.3(5)N1(1)

Nexus 7000および7700シリーズスイッチ:CSCva64492

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.2 より前

6.2(22)

6.2(22)

6.2

6.2(22)

6.2(22)

7.2

7.3(3)D1(1)

7.3(4)D1(1)

7.3

7.3(3)D1(1)

7.3(4)D1(1)

8.0

脆弱性なし

8.2(3)

8.1

脆弱性なし

8.2(3)

8.2

脆弱性なし

8.2(3)

8.3

脆弱性なし

8.4(1)

8.4

脆弱性なし

脆弱性なし

UCS 6200および6300シリーズファブリックインターコネクト：CSCvk70633

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

3.2 より前

3.2(3l)

3.2(3l)

3.2

3.2(3l)

3.2(3l)

4.0

4.0(2d)

4.0(4e)

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-nxos-fsip-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

MDSおよびUCSの修正済みリリーステーブルを更新。

ソフトウェアが修正されました。

Final

2019年10月8日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 8 月 28 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。