Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190828-nxos-api-dos

初公開日 : 2019-08-28 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvn31273 CSCvn57900 CSCvn26502

CVE-2019-1968

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OSソフトウェアのNX-API機能の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がNX-APIシステムプロセスを予期せず再起動させる可能性があります。

この脆弱性は、NX-APIに送信される要求のHTTPヘッダーの検証が正しくないことに起因します。攻撃者は、該当デバイスのNX-APIに巧妙に細工されたHTTP要求を送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はNX-APIサービスでサービス拒否(DoS)状態を引き起こす可能性があります。ただし、NX-OSデバイス自体は引き続き使用でき、ネットワークトラフィックを渡します。

注：NX-API機能はデフォルトで無効になっています。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-nxos-api-dos

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco NX-OSソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行し、NX-API機能を有効にしている次のシスコ製品に影響を与えました。

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム

公開時点で脆弱性が存在していたCisco NX-OSソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

この脆弱性は、NX-API 機能が有効になっている Cisco NX-OS デバイスにのみ影響を与えます。NX-API 機能はデフォルトで無効になっています。該当デバイスで NX-API 機能が有効に設定されているかどうかを判断するにあたっては、管理者が Cisco NX-OS の CLI から show feature | include nxapiコマンドを使用して、Cisco NX-OSのCLIで機能が有効になっていることを確認します。次の例は、Cisco NX-OS ソフトウェアを実行しているデバイスで NX-API 機能が有効になっていることを示しています。

nxos-switch# show feature | include nxapi

nxapi                1        enabled

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

詳細

この脆弱性を不正利用するには、リモート攻撃者が巧妙に細工されたHTTPまたはHTTPSパケットを外部NX-APIに送信する必要があります。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースを示します。

MDS 9000シリーズマルチレイヤスイッチ：CSCvn26502

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

5.2

脆弱性なし

6.2

脆弱性なし

7.3

8.3(2)

8.1

8.3(2)

8.2

8.3(2)

8.3

8.3(2)

8.4

脆弱性なし

スタンドアロンNX-OSモードのNexus 3000シリーズスイッチおよびNexus 9000シリーズスイッチ：CSCvn31273

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.0(2)U4より前

脆弱性なし

6.0(2)U4、6.0(2)U5、および6.0(2)U6

7.0(3)I4(9)

6.1(2)I1

脆弱性なし

6.1(2)I2および6.1(2)I3

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(6)

9.2

9.2(3)

9.3

脆弱性なし

Nexus 3500プラットフォームスイッチ：CSCvn31273

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.0(2)Aより前

脆弱性なし

6.0(2)A8

6.0(2)A8(11a)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(6)

9.2

9.2(3)

9.3

脆弱性なし

Nexus 3600プラットフォームスイッチおよびNexus 9500 Rシリーズスイッチングプラットフォーム：CSCvn31273

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.0(3)F

9.2(3)

9.2

9.2(3)

9.3

脆弱性なし

Nexus 5500および5600プラットフォームスイッチとNexus 6000シリーズスイッチ:CSCvn57900

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.1 より前

脆弱性なし

7.1

7.3(5)N1(1)

7.2

7.3(5)N1(1)

7.3

7.3(5)N1(1)

Nexus 7000および7700シリーズスイッチ:CSCvn26502

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.2 より前

脆弱性なし

6.2

脆弱性なし

7.2

7.3(4)D1(1)

7.3

7.3(4)D1(1)

8.0

8.2(3)

8.1

8.2(3)

8.2

8.2(3)

8.3

8.3(2)

8.4

脆弱性なし

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-nxos-api-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 8 月 28 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。