High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190828-fxnxos-snmp-dos

初公開日 : 2019-08-28 16:00

最終更新日 : 2019-10-08 14:45

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvn23531 CSCvn23529 CSCvn13270 CSCvn23536 CSCvn23537 CSCvn23538 CSCvn23532 CSCvn23534 CSCvn23535

CVE-2019-1963

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco FXOS ソフトウェア および Cisco NX-OS ソフトウェアの Simple Network Management Protocol（SNMP）の入力パケット プロセッサにおける脆弱性により、認証されたリモート攻撃者が、該当デバイスでの SNMP アプリケーションの予期しない再起動を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、SNMP パケット内の抽象構文記法 1（ASN.1）でエンコードされた変数の不適切な検証に起因します。細工された SNMP パケットが該当デバイス上の SNMP デーモンに送信されると、この脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。エクスプロイトが成功すると、攻撃者は、SNMP アプリケーションを複数回再起動させることにより、システム レベルの再起動とサービス妨害（DoS）状態を引き起こすことができます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-fxnxos-snmp-dos

このアドバイザリは、5 件の脆弱性に関する 5 件のシスコ セキュリティ アドバイザリを含む、2019 年 8 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『 Cisco Event Response: August 2019 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、次のシスコ製品で SNMP を設定しており、脆弱性が存在する Cisco FXOS または NX-OS ソフトウェア リリースを実行している場合です。

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

脆弱性が存在する Cisco FXOS ソフトウェアおよび NX-OS ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

SNMP の状況を確認する

ここでは、デバイスで SNMP が実行されているかどうかを確認する方法について説明します。

Cisco FXOS ソフトウェアの SNMP の状態を確認する

管理者は、デバイスの CLI で show configuration | include snmp コマンドを使用して実行します。コマンドによって出力が返された場合は、SNMP が設定されています。

fxos-switch# show configuration | include snmp

enable snmp

Cisco NX-OS ソフトウェアの SNMP の状態を確認する

管理者は、デバイスの CLI で show running-config snmp コマンドを使用して、SNMP がデバイスで実行されているかどうかを確認できます。コマンドによって出力が返された場合は、SNMP が設定されています。

nxos-switch# show running-config snmp

.

.

.

snmp-server user admin network-admin auth md5 ***** priv ***** localizedkey

snmp-server community community-string group network-admin

Cisco UCS ソフトウェアの SNMP の状態を確認する

管理者は、デバイスの CLI で show configuration | grep snmp コマンドを使用して実行します。コマンドによって出力が返された場合は、SNMP が設定されています。

# show configuration | grep snmp

enable snmp

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が Cisco Firepower 2100 シリーズには影響しないことを確認済みです。

詳細

SNMP は、アプリケーションレイヤ プロトコルであり、ネットワーク デバイスのモニタリングや管理で、標準化されたフレームワークおよび共通言語として使用されます。SNMP マネージャとエージェント間の通信に必要なメッセージ フォーマットを定義します。

SNMP エージェントは、デバイス パラメータおよびネットワーク データに関する情報のリポジトリである SNMP MIB からデータを収集します。また、SNMP マネージャからの要求に応答して、データの取得または設定も行います。SNMP エージェントには MIB 変数が含まれ、その値は、get 操作または set 操作を使用することによって、SNMP マネージャによって要求または変更できます。

この脆弱性は、デバイスでサポートされているすべてのバージョンのSNMP（バージョン1、2c、および3）に影響します。該当デバイスに IPv4 または IPv6 を使用して特定の SNMP パケットが送信されると、この脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。この脆弱性を不正利用する目的で使用できるのは、該当システム宛てのトラフィックに限られます。この脆弱性は、デバイスが SNMP トラップを送信するようにのみ設定されている場合はエクスプロイトされません。

SNMP バージョン 2c を使用してこの脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者は、該当システムの SNMP 読み取り専用コミュニティ ストリングを把握している必要があります。コミュニティ ストリングとは、デバイスの SNMP データへの読み取り専用アクセスおよび読み取り/書き込みアクセスの両方を制限するパスワードです。コミュニティ ストリングには一般的なキーワードを使用せず、他のパスワードと同様に慎重に選択してください。また、定期的にネットワーク セキュリティのポリシーに合わせて変更する必要もあります。たとえば、ネットワーク管理者がロールを変更する場合や退職する際はコミュニティ ストリングを変更する必要があります。

SNMP バージョン 3（SNMPv3）を使用してこの脆弱性をエクスプロイトするには、該当システムの SNMPv3 クレデンシャルを攻撃者が入手している必要があります。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性の緩和

このアドバイザリに記載された脆弱性を緩和するために、Cisco NX-OS ソフトウェアを実行しているシステムの管理者は、受信する SNMP 要求をフィルタ処理して、確実に、信頼できる SNMP クライアントによってのみ SNMP ポーリングが実行されるように、SNMP コミュニティのアクセス コントロール リスト（ACL）を設定できます。次の例では、デバイスは 1 つの信頼できるホストである 192.168.1.2 からのみ、受信する SNMPv2c 要求を受け入れます。

switch# show access-list acl_for_snmp

IPV4 ACL acl_for_snmp

10 permit udp 192.168.1.2/32 192.168.1.3/32 eq snmp

前の ACL は、管理者が snmp-server community コンフィギュレーション コマンドに追加することで、実装することができます。

switch# show running-config snmp

!Command: show running-config snmp

snmp-server community mycompany use-acl acl_for_snmp

受信する SNMP 要求をフィルタリングする ACL の設定方法については、Cisco NX-OS 構成ガイドの Filtering SNMP Requests を参照してください。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この項の該当する表に示すように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。完全なアップグレード ソリューションを確認するにあたっては、このアドバイザリが公開されたバンドルの一部であることを考慮する必要があります。次のページに、バンドルアドバイザリの完全なリストを示します。Cisco Event Response: August 2019 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication。

次の表では、左の列に Cisco FXOS ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースを示しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載されたすべての脆弱性の影響を受けるかどうか、およびどのリリースにそれらの脆弱性に対する修正が含まれているのかを示しています。

Firepower 4100シリーズおよびFirepower 9300セキュリティアプライアンス:CSCvn23536

Cisco FXOS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

2.2 より前

2.2.2.91

2.2.2.91

2.2

2.2.2.91

2.2.2.91

2.3

2.3.1.130

2.3.1.130

2.4

2.4.1.222

2.4.1.222

2.6

脆弱性なし

脆弱性なし

MDS 9000シリーズマルチレイヤスイッチ：CSCvn23531

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

5.2

6.2(29)

6.2(29)

6.2

6.2(29)

6.2(29)

7.3

8.3(2)

8.4(1)

8.1

8.3(2)

8.4(1)

8.2

8.3(2)

8.4(1)

8.3

8.3(2)

8.4(1)

8.4

脆弱性なし

脆弱性なし

VMware vSphere向けNexus 1000 Virtual Edge:CSCvn23532

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

5.2

5.2(1)SV5(1.2)

5.2(1)SV5(1.2)

Microsoft Hyper-V向けNexus 1000Vスイッチ：CSCvn23537

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

5.2 より前

現時点では修正はありません

現時点では修正はありません

5.2

現時点では修正はありません

現時点では修正はありません

VMware vSphere 向け Nexus 1000V スイッチ： CSCvn23532

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

5.2 より前

5.2(1)SV3(4.1a)

5.2(1)SV3(4.1a)

5.2

5.2(1)SV3(4.1a)

5.2(1)SV3(4.1a)

スタンドアロンNX-OSモードのNexus 3000シリーズスイッチ、Nexus 3500プラットフォームスイッチ、およびNexus 9000シリーズスイッチ：CSCvn13270

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)I42 より前

脆弱性なし

7.0(3)I4(9)2

7.0(3)I4^2

7.0(3)I4(9)2

7.0(3)I4(9)2

7.0(3)I7

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I7(6)

9.2

9.2(3)

9.2(3)

9.3

脆弱性なし

脆弱性なし

2. 7.0(3)I4コードトレインは、Nexus 3500プラットフォームスイッチには適用されません。

Nexus 3600 プラットフォーム スイッチおよび Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム： CSCvn13270

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)F

9.2(3)

9.2(3)

9.2

9.2(3)

9.2(3)

9.3

脆弱性なし

脆弱性なし

Nexus 5500および5600プラットフォームスイッチとNexus 6000シリーズスイッチ:CSCvn23534

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.1 より前

7.1(5)N1(1b)

7.1(5)N1(1b)

7.1

7.1(5)N1(1b)

7.1(5)N1(1b)

7.3

7.3(5)N1(1)

7.3(5)N1(1)

Nexus 7000および7700シリーズスイッチ:CSCvn23531

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.2 より前

6.2(22)

6.2(22)

6.2

6.2(22)

6.2(22)

7.2

7.3(4)D1(1)

7.3(4)D1(1)

7.3

7.3(4)D1(1)

7.3(4)D1(1)

8.0

8.2(3)

8.2(3)

8.1

8.2(3)

8.2(3)

8.2

8.2(3)

8.2(3)

8.3

8.3(2)

8.4(1)

8.4

脆弱性なし

脆弱性なし

ACIモードのNexus 9000シリーズファブリックスイッチ：CSCvn23529

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

13.1 より前

13.2(7k)

13.2(7k)

13.1

13.2(7k)

13.2(7k)

13.2

13.2(7k)

13.2(7k)

14.0

14.0 (2c)

14.0 (2c)

14.1

14.1(1i)

14.1(1i)

UCS 6200、6300、および6400シリーズファブリックインターコネクト：CSCvn23535および CSCvn23538

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

3.2 より前

3.2(3l)

3.2(3l)

3.2

3.2(3l)

3.2(3l)

4.0

4.0(4e)

4.0(4e)

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-fxnxos-snmp-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

MDSおよびUCSの修正済みリリーステーブルを更新。

修正済みソフトウェア

Final

2019年10月8日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 8 月 28 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。